目的

Quality of Service(QoS)は、ネットワークトラフィックを効率的に管理するために使用されるテクノロジーのグループです。QoS基本モードでは、ネットワーク内の特定のドメインを信頼できるドメインとして定義できます。このドメイン内では、フレームはCoS値でマークされ、パケットはDSCP値でマークされて、どのタイプのサービスが必要であるかを示します。スイッチは、これらのフィールドを使用して、特定の出力キューにパケットを割り当てます。

この記事では、300シリーズマネージドスイッチでQoS基本モードを設定する方法について説明します。

該当するデバイス

- SF/SG 300シリーズマネージドスイッチ

[Software Version]

- 1.2.7.76

QoS基本モード

グローバル設定：

ステップ1:Webコンフィギュレーションユーティリティにログインし、[Quality of Service] > [QoS Basic Mode] > [Global Settings]を選択します。「グローバル設定」ページが開きます。

ステップ2:[Trust Mode]フィールドで、目的のQoS信頼モードに対応するオプションボタンをクリックします。

デフォルトのCoS値は次のとおりです。CoS 7が最も高いプライオリティ値で、CoS 0が最も低いプライオリティ値です。

- CoS/802.1p：ネットワークトラフィックは、VLANタグのVLAN Priority Tag(VPT)フィールドに基づいてキューにマッピングされます。着信パケットにVLANタグがない場合、トラフィックはデフォルトのCoS値に基づいてキューにマッピングされます。

- DSCP：すべてのIPトラフィックは、パケットのIPヘッダーのDSCPフィールドに基づいてキューにマッピングされます。トラフィックがIPトラフィックでない場合、ベストエフォートキューにマッピングされます。

- CoS/802.1p-DSCP：すべての非IPトラフィックはCoSを使用してマッピングされ、すべてのIPトラフィックはDSCPを使用してマッピングされます。

- 7：ネットワーク制御

- 6：インターネットワーク制御

- 5：音声

- 4 – ビデオ

- 3：重要なアプリケーション

- 2：優れた労力

- 1：ベストエフォート

- 0：背景

ステップ3:[Override Ingress DSCP]をオンにすると、入力パケットの元のDSCP値が新しい値で上書きされます。スイッチは、出力キューイングに新しいDSCP値を使用します。

ステップ4：入力DSCPのオーバーライドが有効な場合は、DSCPオーバーライド表をクリックして、DSCP値を再設定します。[DSCP Override]ウィンドウが表示されます。

ステップ5:DSCPオーバーライドテーブルを設定します。

- DSCP In：代替値に再マッピングする必要がある着信パケットの値を表示します。

- [DSCP Out]:[DSCP Out]ドロップダウンリストから、DSCP In値に対応する必要なDSCP Out値を選択します。

注：[Restore Defaults]をクリックして、DSCPオーバーライド表をデフォルト値に復元します。デフォルトでは、DSCP Out値が、対応するDSCP In値の値と一致します。

ステップ6:[Apply]をクリックします。

インターフェイス設定

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[Quality of Service] > [QoS Basic Mode] > [Interface Settings]を選択します。「インターフェイス設定」ページが開きます。

ステップ2:[Interface Type equals to]ドロップダウンリストから、表示するインターフェイスのタイプを選択します。

ステップ3:[Go]をクリックします。指定したインターフェイスが表示されます。

ステップ4：編集するインターフェイスのオプションボタンをクリックします。

ステップ5:[Edit]をクリックして、インターフェイスを設定します。[Edit QoS Interface Settings]ウィンドウが表示されます。

ステップ6:（オプション）[Interface]フィールドで、編集するインターフェイスに対応するオプションボタンをクリックします。

- [Port]:[Port]ドロップダウンリストから、設定するポートを選択します。これは、選択した1つのポートにのみ影響します。

- [LAG]:[LAG]ドロップダウンリストから、設定するLAGを選択します。これは、LAG設定で定義されたポートのグループに影響します。

ステップ7:[QoS State]フィールドの[Enable] をオンにして、システム全体で設定された信頼モードに基づいて着信トラフィックに優先順位を付けます。このオプションを無効にすると、ポート上のすべての着信トラフィックがベストエフォートキューにマッピングされ、優先順位付けが行われません。

ステップ8:[Apply]をクリックします。

結論

これで、300シリーズスイッチにQoS基本モードが設定されました。

この記事に関連するビデオを表示…

シスコのその他のテクニカルトークを表示するには、ここをクリックしてください