目的

隣接する仮想ローカルエリアネットワーク(VLAN)対応デバイスは、Generic VLAN Registration Protocol(GVRP)を使用してVLAN情報を相互に交換できます。GVRPはGeneric Attribute Registration Protocol(GARP)に基づいており、ブリッジネットワーク全体にVLAN情報を伝搬します。GVRPがアクティブになると、GVRPはGARPパケットデータユニット(GPDU)を送受信します。 これにより、ネットワーク内の各スイッチで以前に必要だったVLANを作成する代わりに、1つのスイッチでVLANを設定し、その情報をネットワーク全体に伝播できます。

この記事では、コマンドラインインターフェイス(CLI)を使用してスイッチのGVRP設定を行う方法について説明します。

該当するデバイス

- Sx300シリーズ

- Sx350シリーズ

- SG350Xシリーズ

- Sx500シリーズ

- Sx550Xシリーズ

[Software Version]

- 1.4.7.06 — Sx300、Sx500

- 2.2.8.04 — Sx350、SG350X、Sx550X

GVRP設定の設定

ステップ1：スイッチコンソールにログインします。デフォルトのユーザ名とパスワードはcisco/ciscoです。新しいユーザ名またはパスワードを設定している場合は、クレデンシャルを入力します。

注：SSHまたはTelnetを使用してSMBスイッチCLIにアクセスする方法については、ここをクリックしてください。

注：コマンドは、スイッチの正確なモデルによって異なる場合があります。この例では、SG350X-48MPスイッチにTelnetでアクセスします。

ステップ2：スイッチの特権EXECモードから、次のように入力してグローバルコンフィギュレーションモードに入ります。

SG350X#configure

ステップ3：スイッチでGVRPをグローバルに有効にするには、次のように入力します。

SG350X(config)#gvrp enable

ステップ4：グローバルコンフィギュレーションモードで、次のように入力してインターフェイスコンフィギュレーションコンテキストを入力します。

SG350X(config)# interface [interface-id]

- interface-id：設定するインターフェイスIDを指定します。

ステップ5:GVRPではタギングのサポートが必要なため、ポートはトランクモードまたは一般モードで設定する必要があります。インターフェイスのVLANメンバーシップモードを設定するには、次のように入力します。

SG350X(config-if)# switchport mode [trunk | general]

次のオプションがあります。

- trunk：トランキングレイヤ2 VLANポートを指定します。

- general：完全な802.1qサポートVLANポートを指定します。

注：この例では、インターフェイスはトランクポートとして設定されています。

ステップ6：インターフェイスでGVRPを有効にするには、次のように入力します。

SG350X(config-if)# gvrp enable

ステップ7:（オプション）ポート上のすべてのダイナミックVLANの登録を解除し、ポート上でのVLANの作成または登録を防止するには、次のように入力します。

SG350X(config-if)#gvrp registration-forbid

注：この例では、インターフェイスでの新しいVLANの登録が禁止されています。

ステップ8:（オプション）ダイナミックVLANの作成または変更を無効にするには、次のように入力します。

SG350X(config-if)#gvrp vlan-creation-forbid

注：この例では、インターフェイスでの新しいVLANの作成は禁止されています。

ステップ9:endコマンドを入力して、特権EXECモードに戻ります。

SG350X(config)#end

ステップ10:（オプション）スイッチまたは特定のインターフェイスのGVRP設定を表示するには、次のように入力します。

SG350X#show gvrp configuration [interface-id |詳細]

注：この例では、ge1/0/3インターフェイスのGVRP設定が表示されます。

ステップ11:（オプション）スイッチの特権EXECモードで、次のように入力して、設定をスタートアップコンフィギュレーションファイルに保存します。

SG350X#copy running-config startup-config

ステップ12. （オプション）Overwrite file [startup-config]..プロンプトが表示されたら、キーボードでYを押して、Noを押します。

これで、CLIを使用してスイッチのGVRP設定を正しく設定できました。