目的

簡易ネットワークタイムプロトコル(SNTP)は、ネットワークタイムプロトコル(NTP)の簡易バージョンです。NTPは、ネットワーク上のクロックを同期するために使用されるプロトコルです。正確な時間から100ミリ秒以内の時間を提供しますが、トラフィックの認証は行いません。

スイッチのSNTP認証ページでは、管理者がNTP認証キーを設定して時刻源を確認できます。SNTP認証は、NTPの複雑なフィルタリングメカニズムを提供しないため、強力な認証が必要ない状況でのみ使用してください。

このドキュメントでは、スイッチのコマンドラインインターフェイス(CLI)を使用してSNTP認証を定義する方法について説明します。スイッチのWebベースのユーティリティを使用して、SNTP認証設定を設定することもできます。手順についてはここをクリックしてください。

該当するデバイス

- Sx300シリーズ

- Sx350シリーズ

- SG350Xシリーズ

- Sx500シリーズ

- Sx550Xシリーズ

[Software Version]

- 1.4.7.05 - Sx300、Sx500

- 2.2.8.04 - Sx350、SG350X、Sx550X

スイッチでのSNMPグループの設定

ステップ1：スイッチのCLIにアクセスします。

注：この例では、PuTTYはスイッチのCLIにアクセスするために使用されるアプリケーションです。デフォルトのユーザ名とパスワードはcisco/ciscoです。クレデンシャルをカスタマイズした場合は、ユーザ名とパスワードを使用します。

ステップ2：次のコマンドを入力して、グローバルコンフィギュレーションモードに切り替えます。

SG350X#configuureterminal

ステップ3：次のいずれかの構文を使用して、SNTP認証キーを定義します。

SG350X(config)# sntp authentication-key [key-number] md5 [key-value]

SG350X(config)# encrypted sntp authentication-key [key-number] md5 [encrypted key-value]

場所：

- key-number：キーの番号を指定します。1 ～ 4294967295の範囲で指定できます。

- key-value：キーの値を指定します。長さは1 ～ 8文字です。

- Encrypted-key-value：暗号化された形式でキー値を指定します。

SG350X(config)#sntp authentication-key 121110 md5 cisco

注：この例では、sntp authentication-key 121110 md5 ciscoが入力されています。

ステップ4：次のコマンドを入力して、グローバルコンフィギュレーションモードに切り替えます。

SG350X(config)#exit

ステップ5:（オプション）特権EXECモードで次のコマンドを入力して、設定を保存します。

SG350X#copy running-config startup-config

ステップ6:（オプション）スイッチのスタートアップコンフィギュレーションで設定を保存する場合はYを押し、それ以外の場合はNを押して、設定をスイッチのスタートアップコンフィギュレーションに保存せずに続行します。

注：この例では、Yを押します。

ステップ7：次のコマンドを使用して、sntp認証キーを確認します。

SG350X#show sntp configuration

注：この例では、MD5認証キーは121110 AR0EvVLMGAD24At8AbZCRXJgLKYwPRAx3qYDTZqk8Go=です

これで、スイッチのCLIを使用してSNTP認証を設定できました。

© 2018 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.