目的

Simple Network Management Protocol(SNMP)は、IPネットワーク上のデバイスを管理するために使用されるインターネット標準プロトコルです。SNMPメッセージは、管理対象オブジェクトに関する情報の検査と通信に使用されます。SNMPは、管理情報ベース(MIB)を使用して、使用可能なオブジェクトを、オブジェクト識別子(OID)を含む階層またはTR構造のネームスペースに格納します。 OIDは、SNMPを介して読み取りまたは設定できるMIB階層内の情報を識別します。

SNMPビューは、MIBオブジェクトのサブセットで、MIBオブジェクト情報に対するSNMPユーザの書き込み、読み取り、および通知権限を制御するためにSNMPアクセスグループに割り当てることができます。ビューは、MIBサブツリーのコレクションに対するユーザ定義のラベルです。各サブツリーIDは、関連するサブツリーのルートのOIDによって定義されます。

この記事では、デバイスのコマンドラインインターフェイス(CLI)を使用してスイッチのSNMPビューを設定する方法について説明します。これは、デバイスのWebベースのユーティリティを使用して行うこともできます。手順についてはここをクリックしてください。

該当するデバイス

- Sx300シリーズ

- Sx350シリーズ

- SG350Xシリーズ

- Sx500シリーズ

- Sx550Xシリーズ

[Software Version]

- 1.4.7.05 — Sx300、Sx500

- 2.2.8.04:Sx350、SG350X、Sx550X

スイッチでのSNMPビューの設定

ステップ1：スイッチのCLIにアクセスします。

注：この例では、PuTTYはスイッチのCLIにアクセスするために使用されるアプリケーションです。デフォルトのユーザ名とパスワードはcisco/ciscoです。クレデンシャルをカスタマイズした場合は、ユーザ名とパスワードを使用します。

ステップ2:configure terminalコマンドを入力して、グローバルコンフィギュレーションモードに切り替えます。

ステップ3：次の構文を使用してSNMPビューを作成します。

snmp-server view view-name oid-tree included/excluded

場所：

- view-name：作成または更新するビューの名前を指定します。1 ～ 30文字で指定できます。

- oid-tree：ビューに含めるか除外する抽象構文記法1(ASN.1)サブツリーOIDを指定します。ASN.1は、データ型と値の定義に使用される用語であり、これらのデータ型と値を様々なデータ構造で使用および結合する方法です。サブツリーを識別するには、1.2.1.1.1.0などの数字で構成されるテキスト文字列、またはSystemなどの単語と必要に応じて数字のシーケンスを指定します。サブツリー ファミリを指定するには、1 つのサブ識別子をアスタリスク（*）ワイルドカードに置き換えます。たとえば、1.3.*.4です。このパラメータは、指定されているMIBによって異なります。

- included:MIBビューからビューサブツリーが含まれていることを指定します。

- excluded：ビューサブツリーがMIBビューから除外されることを指定します。

注：この例では、snmp-server view user-view system.7 excludedが入力されています。

ステップ4:exitコマンドを入力して、グローバルコンフィギュレーションモードに切り替えます。

ステップ5:（オプション）次のコマンドを実行して、スタートアップコンフィギュレーションに保存します。

ステップ6:（オプション）スイッチのスタートアップコンフィギュレーションで設定を保存するにはYを押し、それ以外の場合はNを押して、設定をスイッチのスタートアップコンフィギュレーションに保存せずに続行します。

ステップ7：特権モードで次のコマンドを使用して、SNMPグループを確認します。

これで、スイッチのCLIを使用してSNMPビューの設定が完了しました。