目的

リモートネットワークモニタリング(RMON)は、ローカルエリアネットワーク(LAN)のモニタリングとプロトコル分析をサポートするために、インターネット技術特別調査委員会(IETF)によって開発されました。 これは、異なるネットワークモニタとコンソールシステムがネットワーク監視データを相互に交換できるようにする標準の監視仕様です。RMONを使用すると、特定のネットワーキングニーズを満たす機能を持つネットワークモニタリングプローブとコンソールから選択できます。RMONは、ネットワーク監視システムが提供できる情報を明確に定義します。統計情報、イベント、履歴、アラーム、ホスト、ホスト、ホストのトップN、マトリクス、フィルタ、キャプチャ、およびトークンリングは、RMONの10のグループです。

RMONアラームは、エージェントが保持するカウンタまたはその他のSimple Network Management Protocol(SNMP)オブジェクトカウンタで例外イベントを生成するためのしきい値とサンプリング間隔を設定するメカニズムを提供します。アラームでは、上昇しきい値と下降しきい値の両方を設定する必要があります。上昇しきい値を超えた後、コンパニオン下降しきい値を越えるまで上昇イベントは発生しない。下降アラームが発行された後、上昇しきい値を超えると次のアラームが発行されます。

注：スイッチでSNMPトラップを設定する方法については、ここをクリックして手順を参照してください。コマンドラインインターフェイス(CLI)ベースの手順については、ここをクリックします。

この記事では、スイッチでRMONアラームを設定する方法について説明します。

注：スイッチのWebベースのユーティリティを使用してRMONアラームを設定する方法については、ここをクリックしてください。

該当するデバイス

- Sx300シリーズ

- Sx350シリーズ

- SG350Xシリーズ

- Sx500シリーズ

- Sx550Xシリーズ

[Software Version]

- 1.4.7.05 — Sx300、Sx500

- 2.2.8.4 — Sx350、SG350X、Sx550X

CLIを使用したスイッチでのRMONアラームの設定

RMONアラームの設定

1つ以上のアラームがイベントにバインドされます。これは、アラームが発生したときに実行されるアクションを示します。スイッチでRMONアラームを設定する前に、RMONイベント制御設定が設定されていることを確認してください。詳しくは、ここをクリックしてください。コマンドラインインターフェイス(CLI)ベースの手順については、ここをクリックします。

スイッチにRMONアラームを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ1：スイッチコンソールにログインします。デフォルトのユーザ名とパスワードはcisco/ciscoです。新しいユーザ名またはパスワードを設定している場合は、クレデンシャルを入力します。

注：この例では、スイッチにTelnetでアクセスします。

ステップ2：スイッチの特権EXECモードで、次のように入力してグローバルコンフィギュレーションコンテキストを入力します。

ステップ3:rmon alarmコマンドを入力し、次のように入力して新しいイベントを設定します。

次のオプションがあります。

- index：イベントインデックスを指定します。範囲は1 ～ 65535です。

- mib-object-id：サンプリングする変数のオブジェクト識別子を指定します。有効な管理情報ベース(MIB)オブジェクト識別子(OID)を入力する必要があります。

- interval：データをサンプリングし、上昇しきい値と下降しきい値を比較する間隔（秒）を指定します。範囲は1 ～ 2147483647です。

- rising-threshold：上昇しきい値を指定します。範囲は0 ～ 0 ～ 2147483647です。

- falling-threshold：下限しきい値を指定します。範囲は0 ～ 0 ～ 2147483647です。

- rising-event：上昇しきい値を超えたときにトリガーされるイベントのインデックスを指定します。範囲は 0 ～ 65535 です。

- falling-event：下限しきい値を超えたときにトリガーされるイベントのインデックスを指定します。範囲は 0 ～ 65535 です。

- type {{absolute | delta}}:（オプション）選択した変数をサンプリングし、しきい値と比較する値を計算する方法を指定します。可能な値は次のとおりです。

- absolute：選択した変数の値を、サンプリング間隔の終了時にしきい値と直接比較することを指定します。これはデフォルトの方式タイプです。

- delta：最後のサンプルで選択した変数の値を現在の値から減算し、差分をしきい値と比較します。

- スタートアップ{{起動 | rising-falling | falling}}:（オプション）このエントリが有効になったときに送信されるアラームを指定します。可能な値は次のとおりです。

- rising：最初のサンプル（このエントリが有効になった後）がrising-threshold以上の場合、単一のrisingアラームが生成されることを指定します。

- rising-falling：最初のサンプル（このエントリが有効になった後）がrising-threshold以上の場合、単一のrisingアラームが生成されることを指定します。最初のサンプル（このエントリが有効になった後）がfalling-threshold以下の場合、1つのfallingアラームが生成されます。これはデフォルトの起動方向です。

- falling：最初のサンプル（このエントリが有効になった後）がfalling-threshold以下の場合、1つのfallingアラームが生成されます。

- owner name:（オプション）このイベントを設定したユーザの名前を指定します。指定しない場合、オーナー名はデフォルトで空の文字列になります。

注：この例では、アラームインデックスは、D-Link MIBオブジェクトIDを持つ1です。サンプリング間隔は60000時間、上昇しきい値100000下降しきい値、上昇しきい値イベントインデックス10、下降しきい値イベントインデックス20です。

ステップ4:（オプション）アラームを削除するには、次のように入力します。

ステップ5:exitコマンドを入力して、スイッチの特権EXECモードに戻ります。

ステップ6:（オプション）スイッチの特権EXECモードで、次のように入力して、設定した設定をスタートアップコンフィギュレーションファイルに保存します。

ステップ7:（オプション）Overwrite file [startup-config]..プロンプトが表示されたら、キーボードでY（はい）を押し、No（いいえ）を押します。

注：この例では、Yを押します。

これで、CLIを使用してスイッチのRMONアラーム設定を正しく設定できました。

RMONアラームの表示

ステップ1：スイッチの特権EXECモードで、次のように入力して、スイッチに設定されているrmonアラームテーブルを表示します。

- Index：このイベントを識別する一意のインデックス。

- OID：監視対象の変数OID。

- Owner：このイベントを設定したエンティティ。

ステップ2：スイッチの特定のインデックスにRMONアラーム設定を表示するには、次のように入力します。

- index：イベントインデックスを指定します。範囲は1 ～ 65535です。

次のフィールドを表示します。

- Alarm：特定のアラームインデックス。

- OID：監視対象の変数OID。

- Last Sample Value：最後のサンプリング期間中の統計情報の値。たとえば、サンプルの種類がdeltaの場合、この値は期間の最初と最後のサンプルの差です。サンプル・タイプが絶対の場合、この値は期間の最後にサンプリングされた値です。

- Interval：データがサンプリングされ、上昇しきい値および下降しきい値と比較される間隔（秒）。

- Sample Type：変数をサンプリングし、しきい値と比較した値を計算する方法。値が絶対値の場合、サンプリング間隔の終了時にしきい値と直接比較されます。この値がdeltaの場合、最後のサンプルの変数値が現在の値から減算され、差分がしきい値と比較されます。

- Startup Alarm：このエントリが最初に設定されたときに送信されるアラーム。最初のサンプルが上昇しきい値以上で、起動アラームが上昇または下降の場合、1つの上昇アラームが生成されます。最初のサンプルが下降しきい値以下で、起動アラームが下降または上昇している場合、1つの下降アラームが生成されます。

- Rising Threshold：サンプリングされた統計情報の上昇しきい値。現在のサンプリングされた値がこの閾値以上であり、最後のサンプリング間隔の値がこの閾値未満である場合、単一のイベントが生成される。

- Falling Threshold：サンプリングされた統計情報の下限しきい値。現在のサンプリングされた値がこの閾値以下であり、最後のサンプリング間隔の値がこの閾値より大きい場合、単一のイベントが生成される。

- Rising Event：上昇しきい値を超えたときに使用されるイベントインデックス。

- 下降イベント：下降しきい値を超えたときに使用されるイベントインデックス。

- Owner：このエントリを設定したエンティティ。

注：この例では、RMONアラーム1が使用されています。

これで、CLIを使用して、スイッチに設定されているRMONアラームを確認できます。