要約

DHCP自動設定が機能していない。

指定日

2016年4月14日

解決日

2017年2月10日

影響を受ける製品

モデル

ファームウェア バージョン

SG300-10

1.3.7.18(最新のダウンロード)

問題の説明

すべての16スイッチのファームウェアをアップグレードしようとすると、DHCP自動設定が機能しない。

解決方法

DHCP自動設定機能を設定し、ファームウェアパスとファイル名を含むオプション125の16進数ストリングを使用します。さらに、16進数文字列には、次のフィールドが含まれている必要があります。

- 企業番号

- オプション125データ長

- サブオプションコード

- サブオプション長

- サブオプションデータ

たとえば、aa.txtファイルがある場合は、オプション125 Hex String 00-00-00-09-08-05-06-61-61-2E-74-78-74が使用されます。ここで次のように指定します。

- 00-00-00-09：エンタープライズ番号（シスコの価値）

- 08 – オプション125のデータ長

- 05：サブオプションコード（Cisco Sx300/500の値）

- 06：サブオプションの長さ（この例では6）

- 61-61-2E-74-78-74：サブオプションデータ（ASCIIファイル名aa.txtの16進数バージョン）