目的

デフォルトでは、SF/SG 300シリーズマネージドスイッチはレイヤ2モードで動作します。このモードでは、スイッチはハードウェアを使用して、フレーム内のMACアドレス情報に基づいて転送を決定します。レイヤ3モードでは、スイッチはハードウェアを使用してフレームのIPヘッダーセグメントのみを分析し、ルータはパケット全体をソフトウェアで分析します。レイヤ3モードで動作するスイッチは低遅延であり、同様のスループットを持つ他のルータに代わるスイッチになる可能性があります。レイヤ3スイッチの進化について詳しく知りたい場合は、ここをクリックしてください。

このドキュメントの目的は、グラフィカルユーザインターフェイス(GUI)およびコマンドラインインターフェイス(CLI)を使用して、SF/SG 300シリーズマネージドスイッチでレイヤ3モードを有効にする方法を示すことです。

該当するデバイス

- SF/SG 300シリーズマネージドスイッチ

[Software Version]

- 1.4.0.88

GUIを使用したレイヤ3モードへの切り替え

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Administration] > [System Settings]を選択します。[システム設定]ページが表示されます。

ステップ2:[System Mode]フィールドでL2またはL3オプションボタンを選択して、スイッチを実行するモードを選択します。L2はレイヤ2（データリンク）を意味します。L3はレイヤ3（ネットワーク）を意味します。 デフォルトはL2です。

注：レイヤ2（データリンク）は、MACアドレスに基づいてデータを転送します。レイヤ3（ネットワーク）は、ルータで通常見られるレベルのインテリジェンスと、IPアドレスを使用してデータをルーティングする機能を追加します。

ステップ3:[Apply]をクリックします。

ステップ4：ポップアップウィンドウが表示され、システムモードを変更するとスイッチが自動的にリブートし、処理中のスタートアップコンフィギュレーションファイルが消去されます。[OK]をクリックして続行します。スイッチがリブートします。

CLIを使用したレイヤ3モードへの切り替え

スイッチをレイヤ3モードに設定するには、次のコマンドを使用します。

SG300#set system mode router

この記事に関連するビデオを表示…

シスコのその他のテクニカルトークを表示するには、ここをクリックしてください