目的

Simple Network Time Protocol(SNTP)は、インターネット上のコンピュータのクロックを同期するために使用されるNetwork Time Protocol(NTP)の適応です。ネットワークに接続されたデバイスは、相互にリアルタイムのアクションを効率的に実行できるように、時刻を同期することが重要です。そのためには、SNTPサーバをスイッチに追加し、SNTP認証キーを設定する必要があります。認証キーを使用すると、デバイスがSNTPサーバと同期できます。

SNTPサーバを追加する方法の詳細については、「300シリーズマネージドスイッチでのSNTPサーバの追加」を参照してください。

この記事では、300シリーズマネージドスイッチでSNTP認証を設定する方法について説明します。

該当するデバイス

・ SG300-10PP

・ SG300-10MPP

・ SG300-28PP-R

・ SG300-28SFP-R

・ SF302-08MPP

・ SF302-08PP

・ SF300-24PP-R

・ SF300-48PP-R

[Software Version]

・ 1.4.0.00p3 [SG300-28SFP-R]

・ 6.2.10.18 [その他すべての該当デバイス]

SNTP認証

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Administration] > [Time Settings] > [SNTP Authentication]を選択します。[SNTP Authentication]ページが開きます。

ステップ2:[SNTP Authentication]フィールドの[Enable] チェックボックスをオンにして、スイッチとSNTPサーバ間のSNTPセッションの認証を要求します。

ステップ3:[Apply]をクリックします。

ステップ4:[Add]をクリックして、認証キーを追加します。[Add SNTP Authentication]ウィンドウが表示されます。

ステップ5:[Authentication Key ID]フィールドに、SNTP認証キーを内部で識別するために使用する番号を入力します。

ステップ6:[Authentication Key]フィールドで、目的のキータイプに対応するオプションボタンをクリックします。SNTPサーバは、スイッチが同期するためにこのキーを送信する必要があります。

・ User Defined (Encrypted) – 暗号化された形式でキーを入力します。

・ User Defined (Plaintext) – プレーンテキスト形式でキーを入力します。

ステップ7:[Trusted Key]フィールドの[Enable]チェックボックスをオンにして、定義された認証キーを使用するSNTPサーバからのみ同期情報を受信できるようにします。

ステップ8:[Apply]をクリックします。SNTP認証キーが設定されている。

ステップ9:（オプション）SNTP認証キーを編集するには、編集するSTNP認証のチェックボックスをオンにし、[Edit]をクリックします。[Edit]ページが開きます。

ステップ10:（オプション）設定する設定を編集します。SNTPは、スイッチの認証キーを送信して同期します。

・ User Defined (Encrypted) – 暗号化された形式でキーを入力します。

・ User Defined (Plaintext) – プレーンテキスト形式でキーを入力します。

・ Trusted Key：定義された認証キーを使用するSNTPサーバからのみ同期情報を受信するようにスイッチを無効にするenableボックスをオフにします

ステップ11:（オプション）SNTP認証キーを削除するには、削除するSNTP認証キーのチェックボックスをオンにして、[削除]をクリックします。