目的

Simple Network Management Protocol（SNMP；簡易ネットワーク管理プロトコル）は、ネットワークとそれに接続されている各種デバイスを管理します。SNMPはトラップを使用してイベントを捕捉し、通知します。SNMPトラップは、ネットワークで発生するイベントを通知します。この情報は、ネットワークの理解を深め、適切な措置を講じるのに役立ちます。この記事では、300シリーズマネージドスイッチでSNMPトラップを有効にする方法について説明します。

該当するデバイス

・ SG300-10PP

・ SG300-10MPP

・ SG300-28PP-R

・ SG300-28SFP-R

・ SF302-08MPP

・ SF302-08PP

・ SF300-24PP-R

・ SF300-48PP-R

[Software Version]

・ 1.4.0.00p3 [SG300-28SFP-R]

・ 6.2.10.18 [その他すべての該当デバイス]

トラップ設定の設定

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[SNMP] > [トラップ設定]を選択します。[トラップ設定]ページが開きます。

ステップ2:[SNMP Notifications]フィールドで、[Enable]チェックボックスをオンにして、スイッチがSNMP通知を送信できるようにします。

ステップ3:（オプション）スイッチがSNMP認証の失敗に関する通知を送信できるようにするには、[Authentication Notifications]フィールドで[Enable]チェックボックスをオンにします。

ステップ4:[Apply]をクリックして設定を保存します。