目的

Simple Network Management Protocol（SNMP；簡易ネットワーク管理プロトコル）ビューは、スイッチのユーザが管理できる、または管理できない内容を制御する一連のルールです。SNMPビューは、MIB(Management Information Base)サブツリーによって定義されます。各MIBは、一連のオブジェクトID(OID)によって定義されます。 これらのOIDはサブツリー識別子であり、スイッチ上の情報、ルール、または機能を表すことができます。300シリーズマネージドスイッチにSNMPビューを作成して、特定の管理情報および設定機能へのアクセスを制限できます。この記事では、300シリーズマネージドスイッチでSNMPビューを設定する方法について説明します。

該当するデバイス

・ SG300-10PP

・ SG300-10MPP

・ SG300-28PP-R

・ SG300-28SFP-R

・ SF302-08MPP

・ SF302-08PP

・ SF300-24PP-R

・ SF300-48PP-R

[Software Version]

・ 1.4.0.00p3 [SG300-28SFP-R]

・ 6.2.10.18 [その他すべての該当デバイス]

SNMPビューの設定

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[SNMP] > [Views]を選択します。[Views]ページが開きます。

ステップ2:[Add]をクリックして新しいSNMPビューを定義します。[ビューの追加]ウィンドウが表示されます。

ステップ3:[View Name]フィールドに、新しいSNMPビューの名前を入力します。

ステップ4:[Object ID Subtree]で、オプションボタンをクリックしてOIDサブツリーを定義します。使用可能なオプションは次のとおりです。

・リストから選択：このオプションでは、リストから選択したOIDサブツリーを選択できます。

・ User Defined ：このオプションでは、リストに適切なOIDが見つからない場合にOIDのバージョンを入力できます。

ステップ5:（オプション）選択したMIBをSNMPビューに含めるには、[ビューに含める(Include in view)]チェックボックスをオンにします。オフにすると、MIBはビューから除外されます。

ステップ6:[Apply]をクリックします。次に示すように、新しいSNMPビューを追加した後の変更がビューテーブルに表示されます。

ステップ7:（オプション）ビューを削除するには、削除するビューのチェックボックスをオンにして、[削除]をクリックします