目的

ジャンボフレームのサポートなどの一部の機能では、スイッチをリブートする必要があります。ただし、スイッチをリブートすると、実行コンフィギュレーションファイルが削除されます。実行コンフィギュレーションファイルが失われないようにするには、任意のページの右上にある[保存(Save)]をクリックします。これにより、実行コンフィギュレーションファイルがスタートアップコンフィギュレーションに保存されます。

この記事では、300シリーズマネージドスイッチをリブートする方法について説明します。

該当するデバイス

・ SG300-10PP

・ SG300-10MPP

・ SG300-28PP-R

・ SG300-28SFP-R

・ SF302-08MPP

・ SF302-08PP

・ SF300-24PP-R

・ SF300-48PP-R

[Software Version]

・ 1.4.0.00p3 [SG300-28SFP-R]

・ 6.2.10.18 [その他すべての該当デバイス]

Reboot

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Administration] > [Reboot]を選択します。「リブートページ」が開きます。

ステップ2:[Reboot]フィールドで、スイッチがリブートする時刻に対応するオプションボタンをクリックします。

・ Immediate:Rebootをクリックするとすぐにスイッチがリブートします。

・ Date – 設定された日時にスイッチがリブートします。スイッチをリブートする月と日付、およびその日の特定の時刻を選択します。

・ In：設定された時間が経過すると、スイッチがリブートします。スイッチがリブートを待機する日数と時間を選択します。その固定時間が経過すると、スイッチがリブートします。

ステップ3:（オプション）スイッチを工場出荷時のデフォルト設定にリブートするには、[工場出荷時のデフォルトに戻す]をオンにします

ステップ4:（オプション）リブート後にスイッチの設定をクリアするには、[Clear Startup Configuration File]をオンにします

ステップ5:[Reboot]をクリックします。

注：工場設定では、DHCP自動設定がデフォルトで有効になっています。スイッチを工場出荷時のデフォルトに正しくリブートするには、DHCP自動設定を無効にして、スイッチがローカルサーバから設定を自動的にダウンロードしないようにする必要があります。DHCP自動設定の詳細については、『Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Server Auto Configuration on the 200/30 Series Series Managed Switches』を.

Cisco Business 300シリーズスイッチの製品ページには、関連するすべてのCisco Businessドキュメントおよびドキュメントへのリンクが含まれています。Cisco Business 300シリーズスイッチの製品ページをご覧ください。