目的

この記事の目的は、300シリーズマネージドスイッチの基本的なシステム情報と各パラメータの意味を示すことです。この情報は、ネットワーク管理者にとって有用であり、ネットワークに関する意思決定を改善するのに役立ちます。

この記事では、ネットワーク上のスイッチとその目的をより適切に特定できる基本的なシステム情報の設定方法についても説明します。その他の記事、ガイド、およびその他の関連サポートについては、スイッチの製品ページを参照してください。それはアクセスできます。

該当するデバイス

・ SG300-10PP

・ SG300-10MPP

・ SG300-28PP-R

・ SG300-28SFP-R

・ SF302-08MPP

・ SF302-08PP

・ SF300-24PP-R

・ SF300-48PP-R

[Software Version]

・ 1.4.0.00p3 [SG300-28SFP-R]

・ 6.2.10.18 [その他すべての該当デバイス]

一般的なシステム情報

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Status and Statistics] > [System Summary]を選択します。「システムの概要」ページが開きます。

[システム情報(System Information)]領域に次の情報が表示されます。

・システム動作モード：スイッチの動作モードを表示します。次の2つの動作モードがあります。TCP/IPモデルの動作モードのレイヤ2およびレイヤ3。レイヤ2動作モードでは、スイッチは完全にレイヤ2スイッチとして機能します。レイヤ3動作モードでは、スイッチはレイヤ2スイッチとして機能しますが、レイヤ3タスクも実行します。

・ System Description – システムの説明。

・システムの場所：スイッチの物理的な場所。情報を変更するには、[編集]をクリックします。

・システム担当者：担当者の名前。情報を変更するには、[編集]をクリックします。

・ Host Name：スイッチの名前。デフォルトでは、スイッチのホスト名は、スイッチのMACアドレスの3つの最下位バイトに連結されたswitchという単語で構成されます。情報を変更するには、[編集]をクリックします。

注：[編集]をクリックした場合は、「300シリーズマネージドスイッチのシステム設定の設定」を参照してシステム設定情報を変更してください。

・ System Object ID：この製品の一意のSNMPオブジェクトID。

・システム稼働時間：最後のリブートから経過した時間。

・現在時刻：現在のシステム時刻。

・ベースMACアドレス：スイッチのMACアドレス。

・ジャンボフレーム：ジャンボフレームのサポート状況。このサポートは、[ポートの設定]ページで有効または無効にすることができます。ジャンボフレームのサポートは、ジャンボフレームが有効になっていて、スイッチがリブートされた後にのみ有効になります。ジャンボフレームは、1500バイト以上のサイズのイーサネットフレームです。

スイッチで使用可能なサービスに関する情報は、[TCP/UDP Services Status]領域にあります。

注： TCP/UDPサービスのステータスを変更する場合は、[編集]をクリックします。[TCP/UDPサービス]ページが開きます。TCP/UDPサービスの状態を変更する方法については、「スイッチでの伝送制御プロトコル(TCP)およびユーザデータグラムプロトコル(UDP)サービスの設定」を参照してください。

・ HTTPサービス – HTTPサービスの現在のステータス（有効または無効）を表示します。

・ HTTPSサービス：HTTPSサービスの現在のステータス（有効または無効）を表示します。HTTPSはHTTPの安全なバージョンです。

・ SNMPサービス：SNMP（簡易ネットワーク管理プロトコル）サービスの現在のステータス（有効または無効）を表示します。SNMPは、ネットワーク環境を管理および制御するためのツールを提供します。

・ Telnetサービス：Telnetサービスの現在のステータス（有効または無効）を表示します。Telnetは、ネットワークとのリモート接続を確立できるプロトコルです。

・ SSHサービス：SSH（セキュアシェル）サービスの現在のステータス（有効または無効）を表示します。SSHは、telnetと同様にネットワークとのリモート接続を確立できますが、SSHはTelnetよりもセキュリティが高くなります。

[ソフトウェア情報(Software Information)]領域に次の情報が表示されます。

・ファームウェアバージョン（アクティブイメージ）：現在使用されているソフトウェアイメージのファームウェアバージョン番号。

・ファームウェアMD5チェックサム（アクティブイメージ）：アクティブイメージのMD5チェックサム。MD5は、データを暗号化するハッシュアルゴリズムです。この場合、ファームウェアはMD5チェックサム値を生成し、データの整合性とファームウェアデータの保護を目的としています。

・ファームウェアバージョン（非アクティブ）：非アクティブなソフトウェアイメージのファームウェアバージョン番号。

・ファームウェアMD5チェックサム（非アクティブ）：非アクティブなソフトウェアイメージのMD5チェックサム。300シリーズマネージドスイッチには最大2つの異なるファームウェアを搭載できるため、各ファームウェアにはデータ整合性のための独自のMD5チェックサム値があります。

・ブートバージョン：ブートイメージのバージョン番号。

・ブートMD5チェックサム：ブートイメージのMD5チェックサム。

・ロケール：最初の言語のロケール。

・言語バージョン：アクティブ・イメージのプライマリ言語のファームウェア・バージョン。

・ Language MD5 Checksum – 言語ファイルのMD5チェックサム。

・ Serial Number：スイッチのシリアル番号を表示します。

・ PID VID：スイッチの製品番号とバージョンIDを表示します。

スイッチがPoE対応の場合は、次の一般的なPoE統計情報と設定も表示されます。

・使用可能なPoEの最大電力(W):PoEで供給可能な最大電力（ワット）。

・ PoE総消費電力(W)：接続されたPoEデバイスに供給されるPoE総電力（ワット単位）。

・ PoE電源モード：Power over Ethernet(PoE)デバイスには、スイッチから電力が供給されます。デバイスは、接続されているポートから電力を受け取ります。スイッチは、電源モードに応じて2つの方法でページを制限します。

- Port Limit：これはPoEのプロパティページで設定します。電力は特定のワット数に制限され、これらの設定をアクティブにするには、システムがPoEポート制限モードである必要があります。

- Class Limit：これはPoEのプロパティページで設定します。電源は接続されたデバイスのクラスに基づいて制限され、これらの設定をアクティブにするには、システムがPoEポート制限モードである必要があります。

この記事に関連するビデオを表示…

シスコのその他のテクニカルトークを表示するには、ここをクリックしてください