目的

スイッチはさまざまな方法でアクセスおよび設定できますが、コマンドラインインターフェイス(CLI)を使用してスイッチにアクセスすると、デバイスの管理者パスワードなどのユーザクレデンシャルを回復できます。

このドキュメントでは、ハイパーターミナルを使用してCLIからSx300シリーズスイッチにアクセスする方法について説明します。

注：この記事では、ユーザーがWindows XPを使用していることを前提としています。

該当するデバイス

・ SG300シリーズ

・ SF300シリーズ

[Software Version]

・ v1.2.7.76

CLIにアクセスする手順

このドキュメントでは、Windows XPオペレーティングシステムを使用します。ただし、任意のターミナルエミュレータ（シリアル通信プログラム）をオペレーティングシステムとともに使用できます。COMポートのプロパティは、選択したサードパーティ製ターミナルエミュレータに対して一定のままになります。

ステップ1:[Start] > [All Programs] > [Accessories] > [Communication] > [Hyper Terminal]をクリックします。[ハイパーターミナル]ウィンドウが開きます。

ステップ2:[Name]フィールドに接続名を入力します。

ステップ3:[アイコン]フィールドの指定されたアイコンからアイコンを選択します。

手順 4：[OK] をクリックします。「接続先」ウィンドウが開きます。

ステップ5:[Connect using]フィールドのドロップダウンリストから[COM1]を選択します。COMポートを使用しているため、ロケーションの詳細を設定する必要はありません。

手順 6：[OK] をクリックします。「COM1のプロパティ」ウィンドウが開きます。

ステップ7:[Bits per second]ドロップダウンリストからボーレートを選択してください。デフォルト値は115200です。これは、GUIとCLIの両方から変更できます。

ステップ8:[データビット]フィールドのドロップダウンリストから8を選択します。

ステップ9:[パリティ]フィールドのドロップダウンリストから[なし]を選択します。

ステップ10:[ストップビット]フィールドのドロップダウンリストから1を選択します。

ステップ11:[フロー制御]フィールドのドロップダウンリストから[なし]を選択します。

注：COMポートのプロパティは、デバイスにログインした後に変更できます。

手順 12：[OK] をクリックします。

ステップ13：キーボードのEnterキーをクリックし、ログインクレデンシャルを入力します。