目的

この記事では、Webベースのユーティリティを使用して、スイッチ上でIPv4スタティックルートを設定する方法について説明します。

概要

スタティックルーティングは、ルータのパス選択の設定を指します。このタイプのメカニズムは、ネットワークの現在のトポロジに関するルータ間の通信がない場合に発生するため、スイッチのルートテーブルへのルートを手動で設定することを推奨します。スタティックルートは、スイッチのCPUのオーバーヘッドを削減するのに役立ちます。この機能を使用すると、特定のネットワークへのアクセスを拒否することもできます。

トラフィックをルーティングする場合、ネクストホップは最長プレフィクス照合(LPM)アルゴリズムに従って決定されます。宛先IPv4アドレスは、IPv4スタティックルートテーブル内の複数のルートと一致する可能性があります。デバイスは、最も長いサブネットマスク、つまり最長のプレフィクス照合で一致したルートを使用します。複数のデフォルトゲートウェイが同じメトリック値で定義されている場合、設定されているすべてのデフォルトゲートウェイの中から最小のIPv4アドレスが使用されます。

注：CLIを使用してスイッチのIPv4スタティックルートを設定する方法については、ここをクリックしてください。

該当するデバイス |ファームウェアのバージョン

- Sx300 | 1.4.8.06 (最新のダウンロード)

- Sx350 | 2.3.0.130 (最新のダウンロード)

- SG350X | 2.3.0.130 (最新のダウンロード)

- Sx500 | 1.4.8.06 (最新のダウンロード)

IPv4スタティックルートの設定

デバイスがDHCPサーバからIPアドレスを取得する、直接接続されたIPサブネットを経由するスタティックルートを設定することはできません。スイッチ上でスタティックIPv4インターフェイスを設定するには、ここをクリックしてください。

ステップ1：スイッチのWebベースのユーティリティにログインし、[IP Configuration] > [IPv4 Management and Interfaces] > [IPv4 Static Routes]を選択します。

注：使用できるメニューオプションは、デバイスのモデルによって異なります。この例では、SG350X-48MPが使用されています。

IPv4スタティックルートテーブルには、次のフィールドが表示されます。

- Destination IP Prefix:Destination IP address prefix。

- プレフィックス長：宛先IPのIPルートプレフィックス。

- ルートタイプ：ルートが拒否ルートかリモートルートかを示します。

- ネクストホップルータIPアドレス：ルートのネクストホップIPアドレスまたはIPエイリアス。

- メトリック：このホップのコスト。低い値を推奨します。

- 発信インターフェイス：このルートの発信インターフェイス。

注：ルーティングエントリのIP SLAオブジェクトトラッキングIDを定義すると、指定されたネクストホップを介したリモートネットワークへの接続がチェックされます。接続がない場合、オブジェクトトラックのステータスはDownに設定され、ルータは転送テーブルから削除されます。

ステップ2:[Add]をクリックし、新しいスタティックルートを追加します。

ステップ3:[Destination IP Prefix]フィールドに宛先IPアドレスのプレフィックスを入力します。

注：この例では、192.168.1.0が使用されます。

ステップ4:[Mask（マスク）]領域で、次のオプションから選択します。

- ネットワークマスク：宛先IPのIPルートマスク。このオプションを選択した場合は、[Network Mask]フィールドにサブネットマスクを入力します。

- Prefix Length：宛先IPのIPルートプレフィクス。このオプションを選択した場合は、[プレフィックス長]フィールドにルートネットワークアドレスのビット数を入力します。

注：この例では、[プレフィックス長]が選択され、24が入力されます。これは、255.255.255.0ネットワークマスクに変換されます。

ステップ5：次のオプションから[Route Type]をクリックします。

- Reject：ルートを拒否し、すべてのゲートウェイを経由する宛先ネットワークへのルーティングを停止します。これにより、このルートの宛先IPを持つフレームが到着した場合、フレームは廃棄されます。このオプションを選択すると、ネクストホップIPアドレス、メトリック、およびIP SLAトラックの制御が無効になります。

- Remote：ルートがリモートパスであることを示します。このオプションを選択した場合は、ステップ8に進みます。

が選択されています。注：この例では、[Remote]

ステップ6:（オプション）[Next Hop Router IP Address]フィールドに、ルートのネクストホップIPアドレスまたはIPエイリアスを入力します。

注：この例では、192.168.100.1と入力します。

ステップ7:（オプション）[Metric]領域で、ラジオボタンをクリックして、ネクストホップへのアドミニストレーティブディスタンスを定義します。次のオプションがあります。

- Use Default：デフォルト値は4です。

- [User Defined]：このオプションを選択した場合は、対応するフィールドにアドミニストレーティブディスタンスを入力します。範囲は1 ～ 255です。

注：この例では、[User Defined]が選択され、2が使用されています。

ステップ8:[Apply]をクリックし、[Close]をクリックします。

注：この例では、192.168.1.0ネットワークへのスタティックルートは192.168.100.0を通じて確立されます。定義されたアドミニストレーティブディスタンスは2です。このルートは、IPアドレスが192.168.100.1のルータに到達します。

ステップ9:[Save]をクリックして設定をスタートアップコンフィギュレーションファイルに保存します。

これで、スイッチのIPv4スタティックルート設定が正常に設定されました。