目的

SNMPは、ネットワークデバイスの管理に使用されるネットワーク管理プロトコルです。ネットワーク内のさまざまなデバイスの情報を記録、保存、共有できるため、ネットワークの問題を迅速に解決できます。SNMPは、管理情報ベース(MIB)を使用して、利用可能な情報を階層的に保存します。SNMPユーザを設定できます。このユーザはSNMPグループに属し、ユーザにSNMP属性とアクセス権限を与えます。この記事では、300シリーズマネージドスイッチでSNMPユーザを作成する方法について説明します。

注：正常に動作するには、スイッチでSNMPを有効にする必要があります。SNMPを有効にする方法の詳細については、「300シリーズマネージドスイッチで簡易ネットワーク管理プロトコル(SNMP)サービスを有効にする」を参照してください。

該当するデバイス

・ SF/SG 300シリーズマネージドスイッチ

[Software Version]

•1.3.0.62

SNMPユーザの設定

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[SNMP] > [Users]を選択します。「ユーザー」ページが開きます。

ステップ2:[Add]をクリックします。[ユーザの追加]ウィンドウが表示されます。

ステップ3:[User Name]フィールドにユーザのユーザ名を入力します。

ステップ4：特定のオプションボタンをクリックして、適切なエンジンIDを選択します。エンジンIDは、ユーザにSNMP機能を提供するデバイスです。使用可能なオプションは次のとおりです。

・ Local：このオプションは、エンジンIDとしてローカルスイッチを選択します。

・ Remote IP Address：このオプションは、スイッチのユーザにSNMP機能を提供する、設定済みのエンジンIDのIPを選択します。

注：エンジンIDの設定方法の詳細については、「300シリーズマネージドスイッチでの簡易ネットワーク管理プロトコル(SNMP)エンジンIDの設定」を参照してください。

ステップ5:[Group Name]ドロップダウンリストから、このユーザを属させるSNMPグループを選択します。

注：SNMPグループの作成方法の詳細については、『300シリーズマネージドスイッチでの簡易ネットワーク管理プロトコル(SNMP)グループの設定』を参照してください。

ステップ6：認証方法のオプションボタンをクリックします。使用可能なオプションは次のとおりです。

・ None：ユーザ認証は使用されません。

・ MD5 Password：ユーザが提供するパスワードは、MD5認証方式を使用して暗号化されます。MD5は128ビットのハッシュ値を持つ暗号化ハッシュ関数で、データの整合性に一般的に使用されます。

・ SHAパスワード：ユーザが提供するパスワードは、セキュアハッシュアルゴリズム(SHA)認証方式を使用して暗号化されます。ハッシュ関数は、任意のサイズの入力を、160ビットのハッシュ値となる固定サイズの出力に変換するために使用されます。

ステップ7:[Authentication Password]フィールドの認証パスワードオプションのオプションボタンをクリックします。使用可能なオプションは次のとおりです。

・ Encrypted：このオプションでは、すでに暗号化されたパスワードを入力できます。

・プレーンテキスト：このオプションでは、パスワードをプレーンテキストとして入力できます。

ステップ8:[Privacy Method]フィールドでプライバシー方式のオプションボタンをクリックします。使用可能なオプションは次のとおりです。

・ None：プライバシーパスワードは暗号化されません。

・ DES：プライバシーパスワードはData Encryption Standard(DES)で暗号化されます。DESは64ビットの入力値をとり、メッセージの暗号化と復号化に56ビットキーを使用する標準です。これは、送信側と受信側が同じキーを使用する対称暗号化アルゴリズムです。

ステップ9：オプションボタンをクリックして、[Privacy Password]フィールドにプライバシーパスワードを入力します。使用可能なオプションは次のとおりです。

・ Encrypted：このオプションでは、暗号化されたプライバシーパスワードを入力できます

・ Plaintext – このオプションでは、プレーンテキストとしてプライバシーパスワードを入力できます。

ステップ10:[Apply]をクリックして設定を保存します。

ステップ11.（オプション）ユーザを編集するには、編集するユーザのチェックボックスをオンにして、[Edit]をクリックします。

ステップ12:（オプション）ユーザを削除するには、削除するユーザのチェックボックスをオンにして、[削除]をクリックします。