目的

このドキュメントの目的は、300スイッチでレイヤ3インターVLANルーティングを設定することです。

該当するデバイス

•300 スイッチ シリーズ

手順

前提条件

1.レイヤ3機能が有効になっていることを確認します。ファームウェアバージョン1.2.7.76以前でレイヤ3モードを有効にする方法の詳細については、「SX300用にレイヤ3モードを設定する方法」を参照してください。以降のファームウェアについては、「SF/SG 300シリーズスイッチでのレイヤ3モードへの切りり替りりり替替。

2.複数のVLANが設定されていることを確認します。

VLAN の作成

ステップ1：スイッチのGUIインターフェイスを使用して、[VLAN Management] > [Create VLAN]を選択します。

ステップ2:[Add] をクリックして新しいVLANを作成し、VLANパラメータを入力します。

ステップ3：単一のVLANを追加するには、[VLAN]オプションボタンをオンにして、VLAN情報を入力します。他のVLANを作成するには、この手順を繰り返します。

・ VLAN ID:VLAN番号。

・ VLAN名：VLANの説明。

ステップ4:VLANの範囲を追加するには、[範囲]オプションボタンをオンにし、IPアドレスの範囲を入力します。

・ VLAN範囲：VLAN番号の範囲。

ステップ5:[Apply]をクリックして保存します。

VLANへのポートの割り当て

ステップ1：スイッチのGUIインターフェイスを使用して、[VLAN Management] > [Port to VLAN]を選択します。

ステップ2:[VLAN ID]ドロップダウンメニューから[VLAN ID number]を、[Interface Type]メニューから[Interface type]を選択します。

ステップ3:[Go]をクリックして、選択したポートのVLANメンバーシップのステータスを表示します。

ステップ4：オプションボタンからインターフェイスタイプを選択します。

・アクセス：インターフェイスは単一VLANのタグなしメンバーです。

・トランク：インターフェイスが特定のタグ付きVLANのメンバーではない。

・ General – インターフェイスは、タグ付きおよびタグなしの1つ以上のVLANをサポートします。

ステップ5:[Apply]をクリックして保存します

VLAN 間ルーティングの設定

ステップ1：スイッチのGUIインターフェイスを使用して、[IP Configuration] > [Management and IP interfaces] > [IPv4 Interface]を選択します。IPv4インターフェイスページが開きます。

ステップ2:[Add] をクリックして、VLANのIPアドレスを割り当てます。

ステップ3:[VLAN]を選択し、ドロップダウンメニューから[VLAN ID number]を選択します。

ステップ 4：  VLANのIPアドレスを割り当てます。

・ IP Address Type — IPアドレスの割り当て方法。

- [Dynamic IP Address]:DHCPダイナミックIPアドレスの割り当て。

– スタティックIPアドレス：手動で設定されたIPアドレス割り当て。

ステップ5:[Apply]をクリックして保存してください。