目的

Simple Network Management Protocol(SNMP)は、ネットワークの管理と監視に使用されるアプリケーション層プロトコルです。さまざまなSNMP機能が正常に動作するには、まずSNMPサービスを有効にする必要があります。この記事では、300シリーズマネージドスイッチでSNMPサービスを有効にする方法について説明します。

該当するデバイス

・ SF/SG 300シリーズマネージドスイッチ

[Software Version]

•1.3.0.62

SNMPサービスの有効化

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Security] > [TCP/UDP Services]を選択します。[TCP/UDP Services]ページが開きます。

ステップ2：スイッチでSNMP機能を有効にするには、[SNMP Service]チェックボックスをオンにします。

ステップ3:[Apply]をクリックしてSNMPサービスを有効にします。