目的

デフォルトでは、300または500シリーズマネージドスイッチは、設定ユーティリティを使用してWebブラウザから設定できます。Secure Shell(SSH)を使用すると、管理者はコマンドラインインターフェイス(CLI)を介してサードパーティ製プログラムとスイッチを設定できます。SSHを介したCLIモードでは、管理者はセキュアな接続でより高度な設定を実行できます。この記事では、300/500シリーズマネージドスイッチでSSHサービスを有効にする方法について説明します。

適用可能なデバイス | ソフトウェアバージョン

- Sx300シリーズ | 1.3.0.62(最新バージョンをダウンロード)

- Sx500 シリーズ | 1.3.0.62(最新バージョンをダウンロード)

SSHサービスの有効化

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、Security > TCP/UDP Servicesの順に選択します。TCP/UDPサービスページが開きます。

ステップ 2：SSH Serviceチェックボックスをオンにして、SSHを介したスイッチのコマンドプロンプトへのアクセスを有効にします。

ステップ 3：Applyをクリックして、すぐにSSHサービスを有効にします。

この記事の関連ビデオを見る...

シスコの他のテクニカルトークを表示するには、こちらをクリックしてください