目的

仮想LAN(VLAN)を使用すると、同じスイッチに接続されていないホストのグループが、同じブロードキャストドメイン上にあるかのように通信できます。VLANトラフィックを持つインターフェイスでは、そのインターフェイスにVLANを割り当てる必要があります。割り当てられていない場合は、パケットが廃棄される可能性があります。

この記事では、300シリーズマネージドスイッチのインターフェイスのVLANメンバーシップを表示する方法について説明します。

該当するデバイス

•300 シリーズ マネージド スイッチ

VLANメンバーシップの表示

ステップ1：スイッチ設定ユーティリティを使用して、[VLAN Management] > [Port VLAN Membership]を選択します。「ポートVLANメンバーシップ」ページが開きます。

ステップ2:[Interface Type equals to]ドロップダウンリストから[Port]または[LAG]を選択し、[Go]をクリックしてそのタイプのインターフェイスのVLANメンバーシップを表示します。

ステップ3：インターフェイスごとに次の情報が表示されます。

・ポート：インターフェイスのID。

・モード：インターフェイスが存在するVLANモード。次のモードがあります。

- Access：すべてのパケットがタグなしで送信され、すべての着信パケットは、インターフェイスが参加しているタグなしVLANに関連付けられます。アクセスモードのインターフェイスは1つのVLANから分離できますが、タグ付けはしないでください。

- Trunk：設定どおりにタグ付けおよびタグなしパケットを送信します。トランクモードのインターフェイスは、1つ以上のタグ付きVLANから分離できますが、1つのタグなしVLANから分離できるのは限られます。

- General：設定どおりにタグ付けおよびタグなしパケットを送信します。インターフェイスは、タグ付けおよびタグなし複数のVLANから分離できます。

・ PVID:Port VLAN Identifier(PVID)は、このインターフェイスのデフォルトVLANを識別します。インターフェイスがアクセスモードまたはトランクモードの場合、PVIDはタグなしVLANになります。一般モードでは、PVIDはタグ付きまたはタグ付けされていないVLANにすることができます。

・運用中のVLAN：インターフェイスが参加しているVLANをカンマで区切ったリスト。各VLAN IDの後には、VLANがこのインターフェイスにタグ付けされているか、タグ付けされていないか、内部的に使用されているかを示す文字が続きます。

- U：インターフェイスはVLANのタグなしメンバーです。

- T：インターフェイスはVLANのタグ付きメンバです。

- I：インターフェイスは、スイッチが独自の目的で使用する内部使用VLANのメンバです。