目的

GARP VLAN登録プロトコル(GVRP)を使用すると、デバイスはVLAN設定情報を動的に交換して、VLANの設定を容易にできます。スイッチがGVRPおよびGVRP登録を介してVLAN情報を受信すると、受信インターフェイスはそのVLANに参加します。インターフェイスが存在しないVLANへの参加を試み、ダイナミックVLAN作成が有効になっている場合、スイッチは自動的にVLANを作成します。

この記事では、300シリーズマネージドスイッチでGVRPを有効にして設定する方法について説明します。

該当するデバイス

・ SF/SG 300シリーズマネージドスイッチ

[Software Version]

・ v1.3.0.62

GVRPの設定

GVRPをグローバルに有効にする

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[VLAN Management] > [GVRP Settings]を選択します。「GVRP設定」ページが開きます。

ステップ2：スイッチでGVRPをグローバルに有効にするには、[GVRP Global Status]チェックボックスをオンにします。

ステップ3:[Apply]をクリックしてGVRP機能を有効にします。

GVRP設定の設定

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[VLAN Management] > [GVRP Settings]を選択します。「GVRP設定」ページが開きます。

ステップ2:[Filter]から[Port]または[LAG]を選択します。[Interface Type equals to]ドロップダウンリスト。

ステップ3:[Go]をクリックして、選択したインターフェイスタイプの設定を表示します。

ステップ4:GVRPを設定するインターフェイスのオプションボタンをクリックします。

ステップ5:[Edit]をクリックして、選択したインターフェイスのGVRP設定を変更します。[GVRP設定の編集]ウィンドウが表示されます。

ステップ6:（オプション）該当するオプションボタンをクリックし、[Port]または[LAG]ドロップダウンリストから新しいインターフェイスを選択して、設定を変更するインターフェイスを変更します。

注：  GVRPをサポートするには、ポートをGeneralまたはTrunkモードで設定する必要があります。詳細については、「200/300シリーズマネージドスイッチのトランクポートの設定」を参照してください。

ステップ7:（オプション）[GVRP State]フィールドの[Enable]チェックボックスをオンにして、このインターフェイスでGVRP機能を有効にします。

ステップ8:（オプション）[Dynamic VLAN Creation] チェックボックスをオンにすると、選択したインターフェイス上のVLANに対するGVRP情報を受信したときにVLANが動的に作成されます。ダイナミックVLAN作成が無効になっている場合、スイッチは手動で作成されたVLANのみを認識します。 フィールドの[Enable]

ステップ9:（オプション）選択したインターフェイス上のVLANに関するGVRP情報を受信したときに、選択したインターフェイスがVLANに参加するようにするには、[GVRP Registration] フィールドの[Enable]チェックボックスをオンにします。GVRP登録が無効になっている場合、インターフェイスは手動で設定されたVLANとだけ関連付けられます。

ステップ10:[Apply]をクリックして、選択したインターフェイスの更新されたGVRP設定を保存し、[Close]をクリックして[Edit GVRP Setting]ウィンドウを終了します。

GVRP設定のコピー

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[VLAN Management] > [GVRP Settings]を選択します。「GVRP設定」ページが開きます。

ステップ2:[Filter]から[Port]または[LAG]を選択します。[Interface Type equals to]ドロップダウンリスト。

ステップ3:[Go]をクリックして、選択したインターフェイスタイプの設定を表示します。

ステップ4:（オプション）1つのインターフェイスのGVRP設定を他の複数のインターフェイスにコピーするには、目的のインターフェイスのオプションボタンをクリックし、[設定のコピー(Copy Settings)]をクリックします。[設定のコピー]ウィンドウが表示されます。

ステップ5：表示されたフィールドに、選択したインターフェイスの設定をコピーするインターフェイスのインターフェイス番号またはインターフェイス名を入力します。

ステップ6:[適用]をクリックして設定を適用するか、[閉じる]をクリックして変更をキャンセルします。