目的

Generic Attribute Registration Protocol(GARP)VLAN Registration Protocol(GVRP)を使用すると、GVRP機能を備えたスイッチやその他のブリッジネットワークデバイスで、VLAN設定情報を一意に交換し、動的に管理されるVLANを許可できます。

GARPパケットには複数のメッセージを含めることができ、各メッセージには複数の属性を含めることができます。各メッセージには属性タイプがあり、各属性には長さ、イベント、および値があります。属性のイベントは、その属性を登録または削除するか、および自身のメッセージを送信するかどうかを決定します。GVRP参加者はGARPパケットでVLAN IDを送信し、スイッチはデバイスが存在するVLANと、デバイスが到達できるポートを記録できます。

300シリーズマネージドスイッチWebインターフェイスの[統計情報]ページには、GVRPに設定されているインターフェイスのすべてのGVRPアクティビティが表示されます。この記事では、300シリーズマネージドスイッチのGVRP統計情報を表示する方法について説明します。

該当するデバイス

・ SF/SG 300シリーズマネージドスイッチ

[Software Version]

•1.3.0.62

GVRP統計情報の表示

注：GVRPグローバルステータスを有効にする必要があります。また、GVRP統計情報を表示するインターフェイスでGVRPを有効にする必要があります。GVRPの設定の詳細については、「300シリーズマネージドスイッチでのGARP VLAN Registration Protocol(GVRP)の設定」を参照してください。

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Status and Statistics] > [GVRP]を選択します。GVRPページが開きます。

ステップ2:[Interface]フィールドで、使用可能なタイプのインターフェイスの1つのオプションボタンをクリックします。使用可能なインターフェイスのタイプは次のとおりです。

・ Port:[Port]ドロップダウンリストから、GVRP統計情報を表示する物理ポートを選択します。

・ LAG:[Link Aggregation Group (LAG)]ドロップダウンリストから、GVRP統計情報を表示するLAGポートを選択します。LAGポートは、複数の物理ポートの機能を組み合わせてより多くの帯域幅を提供する論理ポートです。

ステップ3：使用可能なオプションの1つをクリックして、[Refresh Rate]フィールドのGVRP統計情報を更新します。使用可能なオプションは次のとおりです。

・ No Refresh — GVRPページを更新しないようにするには、このオプションを選択します。

・ 15 sec — GVRPページを15秒ごとに更新するには、このオプションを選択します。

・ 30 sec — GVRPページを30秒ごとに更新するには、このオプションを選択します。

・ 60 sec — 60秒ごとにGVRPページを更新するには、このオプションを選択します。

[GVRP]ページには、選択したインターフェイスのGVRPトラフィックに関する次の情報が表示されます。

・受信/送信GVRPパケット：

- Join Empty：属性を送信したデバイスに登録されていない属性を宣言するために送信されたパケットの数。

- Empty：他のデバイスにJoin InおよびJoin Emptyパケットの送信を促すために送信されるパケットの数。

- Leave Empty：送信デバイスに登録されていない属性を削除するために送信されたパケットの数。

- Join In：属性を送信したデバイスに登録されている属性を宣言するために送信されたパケットの数。

- Leave In：属性を送信したデバイスに登録されている属性を削除するために送信されたパケットの数。

- Leave All：すべての属性を削除するために送信されたパケットの数。

・ GVRPエラー統計情報

- Invalid Protocol ID：プロトコルIDエラーのあるパケットの数。

- Invalid Attribute Type：メッセージにエラーがあるパケットの数。

- Invalid Attribute Value：属性値にエラーがあるパケットの数。属性値はVLAN IDを保持します。

- Invalid Attribute Length:Attribute Lengthにエラーがあるパケットの数。

- Invalid Attribute Event：属性イベントエラーのあるパケットの数。属性イベントでは、この属性を受信したときに実行するイベントについて説明します。

ステップ4:（オプション）選択したインターフェイスのGVRPトラフィック統計情報をクリアするには、[Clear Interface Counters]をクリックします。

ステップ5:（オプション）すべてのインターフェイスのカウンタをクリアするには、[すべてのインターフェースカウンタをクリア]をクリックします。