目的

QoSポリシーは、トラフィックフローを制限するために使用されます。集約ポリサーは、1つ以上のクラスマップにQoSポリシーを適用します。集約ポリサーは、複数のトラフィックフローにQoSポリシーを適用します。着信トラフィックはアクセスリスト(ACL)で選択され、そのトラフィッククラスに集約ポリサーが接続されている場合、集約ポリサーのQoSポリシーによって処理されます。集約ポリサーのクラスマップの条件を満たし、ポリサーのレート制限内にあるトラフィックは、[集約ポリサーの統計情報(Aggregate Policer Statistics)]ページでその集約ポリサーを監視するエントリが追加されると、In-Profile Bytesと表示されます。集約ポリサーによって定義されたレート制限を超える一致トラフィックは、プロファイル外バイトとして表示されます。ポリシーの設定方法に応じて、プロファイル外のトラフィックはドロップ、変更、または放置される可能性があります。

集約ポリサーの統計情報を追跡する要求は、統計情報が記録され、表示できる前に行う必要があります。

この記事では、300シリーズマネージドスイッチの集約ポリサー統計情報を表示する方法について説明します。

注：ポリサー設定は、SG/SF 300シリーズマネージドスイッチのレイヤ2モードでのみ使用できます。一般的なポリサー設定の詳細については、『300シリーズマネージドスイッチのQoS拡張モード設定』を参照してください。

該当するデバイス

・ SF/SG 300シリーズマネージドスイッチ

[Software Version]

・ v1.2.7.76

集約ポリサー統計情報の追跡

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[Quality of Service] > [QoS Statistics] > [Aggregate Policer Statistics]を選択します。「集約ポリサー統計情報」ページが開きます。

ステップ2:[Add]をクリックして、集約ポリサーで追跡する統計要求を作成します。[Add Aggregate Policer Statistic]ウィンドウが表示されます。

ステップ3:[Aggregate Policer Name]ドロップダウンリストから、統計情報レコードを保持する集約ポリサーを選択します。

ステップ4:[Apply]をクリックして設定を保存します。

次の図は、設定後の変更を示しています。

集約ポリサー統計情報テーブルには、次の情報が表示されます。

・ Aggregate Policer Name：統計情報が追跡される集約ポリサーの名前。

・ In-Profile Bytes：集約ポリサーのクラスマップによって定義された条件を満たし、ポリサーの指定されたレート制限内にあるバイト数。

・ Out-of-Profile Bytes：集約ポリサーのクラスマップによって定義された条件を満たし、ポリサーの指定されたレート制限を超えるバイト数。

ステップ5:（オプション）集約ポリサー統計テーブルのエントリを削除するには、削除するエントリのチェックボックスをオンにして、「削除」をクリックします。

ステップ6:（オプション）集約ポリサー統計テーブルのエントリのカウンタをクリアするには、カウンタをクリアするエントリのチェックボックスをオンにして、[カウンタのクリア(Clear Counters)]をクリックします。