目的

TACACS+は、ユーザ名とパスワードを使用して認証と許可を提供するシスコ独自のプロトコルです。TACACS+サーバを設定するには、ユーザに特権15アクセス権が必要です。この特権を使用して、スイッチのすべての設定機能にアクセスできます。300シリーズマネージドスイッチはTACACS+クライアントとして機能でき、接続されているすべてのユーザは、適切に設定されたTACACS+サーバを介してネットワークで認証および許可を受けることができます。この記事では、300シリーズマネージドスイッチでTACACS+サーバを設定する方法について説明します。

注：特権アクセス15をユーザーに割り当てる方法の詳細については、「300シリーズマネージドスイッチのユーザーアカウント設定」を参照してください。

該当するデバイス

・ SF/SG 300シリーズマネージドスイッチ

[Software Version]

・ v1.2.7.76

TACACS+サーバのデフォルトパラメータの設定

このセクションでは、TACACS+サーバのデフォルトパラメータを設定する方法について説明します。これらのパラメータは、サーバの他のカスタム設定が使用されていない場合に使用されます。

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[Security] > [TACACS+]を選択します。TACACS+ページが開きます。

ステップ2:[Source IP Address]フィールドに、TACACS+サーバのデフォルトIPアドレスを入力します。

ステップ3:[Key String]フィールドで、キーの入力方法を選択します。このキーは、スイッチとTACACS+サーバ間でメッセージを交換するために使用されます。これは、使用されるデフォルトのキー文字列です。このキーは、TACACS+サーバで設定されているキーと同じである必要があります。TACAS+サーバに新しいキー文字列が追加された場合、新しく追加されたキー文字列がデフォルトのキー文字列よりも優先されます。次のいずれかのオプションボタンをクリックします。

・ Encrypted：このオプションでは、暗号化キーを入力できます。

・プレーンテキスト：このオプションを使用すると、プレーンテキスト形式でキーを入力できます。

ステップ4:[Timeout for Reply]フィールドに、TACACS+サーバとスイッチ間の接続が期限切れになるまでの時間（秒）を入力します。

ステップ5:[Apply]をクリックして、TACACS+サーバのデフォルトパラメータを保存します。

TACACS+サーバの追加

このセクションでは、300シリーズマネージドスイッチにTACACS+サーバを追加する方法について説明します。

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[Security] > [TACACS+]を選択します。TACACS+ページが開きます。

ステップ2:[Add]をクリックします。[Add a TACACS+Server]ウィンドウが表示されます。

ステップ3:[Server Definition]フィールドで、サーバの定義方法を選択します。次のいずれかのオプションボタンをクリックします。

・ IPアドレス別：このオプションでは、IPアドレスを持つサーバを定義できます。

・ By Name：このオプションでは、完全修飾ドメイン名(FQDN)を使用してサーバを定義できます。

ステップ4:[Server IP Address/Name]フィールドに、ステップ3で選択したTACACS+サーバのIPアドレスまたはドメイン名を入力します。

ステップ5:[Priority（優先度）]フィールドに、サーバに必要な優先度を入力します。スイッチが最も優先度の高いサーバとのセッションを確立できない場合、スイッチは次に優先度の高いサーバを試行します。ゼロが最も高い優先順位と見なされます。

ステップ6:[Source IP Address（送信元IPアドレス）]フィールドで、オプションをクリックして送信元IPアドレスを定義します。使用可能なオプションは次のとおりです。

・ User Default：このオプションでは、デフォルトパラメータセクションで設定されているデフォルトの送信元IPアドレスを使用します。

・ユーザ定義：このオプションでは、ユーザ定義のスイッチの送信元IPアドレスを使用します。ドロップダウンリストから、使用可能なユーザ定義IPアドレスのいずれかを選択します。

ステップ7:[Key String]フィールドに、TACACS+サーバとスイッチの間の暗号キーを入力します。このキーは、TACACS+サーバで設定されているキーと同じである必要があります。次の情報を入力するには、使用可能なオプションの1つのオプションボタンをクリックします。

・ Use Default：このオプションでは、以前に設定したデフォルト・パラメータを使用します。

・ User Defined (Encrypted)：このオプションでは、新しい暗号化キーを入力できます。

・ユーザー定義（プレーンテキスト）：このオプションでは、プレーンテキスト形式でキーを入力できます。

ステップ8:[Timeout for Reply]フィールドに、サーバとスイッチ間の接続が期限切れになるまでの時間（秒）を入力します。次のいずれかのオプションボタンをクリックします。

・ Use Default：このオプションでは、以前に設定したデフォルトパラメータを使用します。

・ユーザー定義：このオプションでは、新しい値を入力できます。

ステップ9:[Authentication Port]フィールドに、TACACS+セッションの確立に使用するポート番号を入力します。

ステップ10:（オプション）[Single Connection]フィールドで、[Enable]チェックボックスをオンにして、スイッチがTACACS+とスイッチ間の単一のオープン接続を維持するようにします。このオプションは、スイッチがすべてのTACACS+操作で接続を開いたり閉じたりしないので、より効率的です。代わりに、1つの接続で、スイッチは複数のTACACS+操作を処理できます。

ステップ11:[Apply]をクリックして保存してください。

注：次の図は、設定後の変更を示しています。