目的

CPU使用率は、CPUの負荷の尺度です。このスイッチは、CPU使用率を追跡し、過去5秒間、1分間、および5分間に使用されたCPUの容量のパーセンテージを表示できます。

このドキュメントでは、CPU使用率の測定サービスを有効にし、300シリーズスイッチのCPU使用率を表示する方法について説明します。

該当するデバイス

•300 スイッチ シリーズ

手順

注：CPU使用率を有効にして表示するには、ユーザ特権レベル15が必要です。

CPU使用率の測定の有効化

ステップ1：コマンドプロンプトを使用して、telnet 192.168.1.254と入力し、デフォルトのIPアドレスでこのデバイスのコマンドラインインターフェイスにアクセスします。

ステップ2：ユーザ名とパスワードを入力します。

注：デフォルトのユーザ名はcisco、デフォルトのパスワードはciscoです。

ステップ3:configを入力してグローバルコンフィギュレーションモードに入ります。

ステップ4:service cpu-utilizationと入力して、CPU使用率の測定を有効にします。

・または、no service cpu-utilizationと入力して、CPU使用率の測定を無効にします。

注：CPU使用率サービスは、グローバルコンフィギュレーションモードでのみ有効または無効にできます。コマンドプロンプトのホスト名が(config)#で終わらない場合は、configを入力してグローバルコンフィギュレーションモードに入ります。

ステップ5: exitと入力してグローバル・コンフィギュレーション・モードを終了します。

ステップ6:（オプション）スイッチの電源が切れると、変更された設定はすべて失われます。変更を永続的に行うには、copy running-config startup-configと入力し、Yesと入力して現在のコンフィギュレーションファイルをスタートアップコンフィギュレーションファイルにコピーします。

ステップ8：もう一度exitと入力して、セッションを終了します。

CPU使用率の表示

ステップ1：コマンドプロンプトを使用して、telnet 192.168.1.254と入力し、デフォルトのIPアドレスでこのデバイスのコマンドラインインターフェイスにアクセスします。

ステップ2：ユーザ名とパスワードを入力します。

ステップ3:show cpu utilizationを入力し、過去5秒、1分、および5分間のCPU使用率を表示します。

注：測定を表示するには、CPU使用率サービスが事前に有効になっている必要があります。

注：CPU使用率は、特権EXECモードでのみ表示できます。コマンドプロンプトのホスト名が(config)#で終わる場合は、exitと入力してグローバルコンフィギュレーションモードを終了し、特権EXECモードに入ります。新しいセッションは、デフォルトで特権EXECモードになります。

ステップ4: exitと入力してセッションを終了します。