目的

ホスト名は、他のデバイスと区別するためにデバイスに付与されるラベルです。シリーズ300スイッチのデフォルトのデバイス名は、デバイスのMACアドレスの最後の6文字と「switch」です。各コマンドの後にコマンドプロンプトにデバイスホスト名が表示されます。コマンドラインインターフェイスを使用しながら、このデバイスを他のデバイスと区別するために別の名前を割り当てることがより意味があります。

このドキュメントでは、コマンドラインインターフェイス(CLI)を使用して300シリーズスイッチにデバイスホスト名を割り当てる方法について説明します。

該当するデバイス

•300 スイッチ シリーズ

手順

注：デバイスホスト名を変更するには、ユーザ特権レベル15が必要です。

デバイスホスト名の割り当て

ステップ1：コマンドプロンプトを使用して、telnet 192.168.1.254と入力し、デフォルトのIPアドレスでこのデバイスのコマンドラインインターフェイスにアクセスします。

ステップ2：ユーザ名とパスワードを入力します。

注：デフォルトのユーザ名はcisco、デフォルトのパスワードはciscoです。

ステップ3:configを入力してグローバルコンフィギュレーションモードに入ります。

ステップ4：デバイスホスト名を変更するには、次の2つのオプションがあります。

・新しいホスト名をデバイスに割り当てるには、hostname [name]を入力します。

注：名前は文字で始まり、文字または数字で終わる必要があり、文字、数字、ハイフンのみを使用できます。

・ホスト名をデフォルトに戻すには、ホスト名を入力しないでください。

ステップ5: exitと入力してグローバル・コンフィギュレーション・モードを終了します。

ステップ6:（オプション）スイッチの電源が切れると、変更された設定はすべて失われます。変更を永続的に行うには、copy running-config startup-configと入力し、Yesと入力して現在のコンフィギュレーションファイルをスタートアップコンフィギュレーションファイルにコピーします。

ステップ7：もう一度exitと入力して、セッションを終了します。