目的

ダイナミックホストコンフィギュレーションプロトコル(DHCP)は、ネットワーク上のホストにIPアドレスを自動的に設定するテクノロジーです。DHCPリレーは、スイッチ（リレーエージェントと呼ばれる）が同じネットワーク上にないホストとリモートDHCPサーバ間のDHCP通信を可能にするために使用する機能です。クライアントがIPアドレスのDHCPブロードキャストを送信すると、リレーエージェントはリモートDHCPサーバが存在するサブネットに要求を転送します。[Properties]ページは、DHCPリレーをグローバルに有効にし、スイッチとリモートDHCPサーバ間の接続を確立するために使用されます。[インターフェイス設定]ページは、指定したインターフェイスでDHCPリレーを有効にするために使用します。

この記事の目的は、300シリーズマネージドスイッチでDHCPリレーを設定する方法を説明することです。

該当するデバイス

・ SF/SG 300シリーズマネージドスイッチ

[Software Version]

・ v1.2.7.76

DHCP リレー設定

Properties

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[IP Configuration] > [DHCP] > [Properties]を選択します。[プロパティ]ページが開きます。

ステップ2:（オプション） DHCPパケットのオプション82を有効にするには、オプション82フィールドのEnableをオンにします。オプション82は、IPおよびMACアドレススプーフィングなどの攻撃からスイッチを保護するために使用されます。オプション82は、DHCPパケットのパケットヘッダーに回線ID（DHCPクライアントが接続されているインターフェイス名とインターフェイスに対応するVLAN名）とリモートID（スイッチのMACアドレス）を挿入することによって、DHCPクライアントの場所に関する情報をします。次に、DHCPサーバはこの情報を使用してIPアドレスを割り当てます。

ステップ3:[DHCP Relay]フィールドの[Enable]をオンにして、スイッチでDHCPリレーをグローバルに有効にします。

ステップ4:[Save]をクリックします。スイッチにDHCPリレーが設定されている。

ステップ5:[Add] をクリックして、スイッチからDHCPサーバへのパスを確立します。[Add DHCP Server]ウィンドウが表示されます。

[IP Version]フィールドには、DHCPサーバのIPバージョンが表示されます。300スイッチは現在、IPv4 DHCPサーバへのDHCPリレーのみをサポートしています。

ステップ6:[DHCP Server IP Address]フィールドにDHCPサーバのIPアドレスを入力します。

ステップ7:[Apply]をクリックします。DHCPサーバは、DHCPリレーサーバテーブルを使用するように設定されています。

DHCPリレーインターフェイス

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、[IP Configuration] > [DHCP] > [Interface Settings]を選択します。「インターフェイス設定」ページが開きます。

ステップ2:[Add] をクリックして、DHCPリレーを許可するインターフェイスを設定します。[Add DHCP Snooping VLAN]ウィンドウが表示されます。

ステップ3:[Interface]ドロップダウンリストからインターフェイスを選択します。

ステップ4:[DHCP Relay]フィールドで[Enable]をオンにして、指定したインターフェイスでDHCPリレーを有効にします。レイヤ2モードでは、スイッチはVLAN上のDHCPリレーのみをサポートします。レイヤ3モードでは、スイッチはポート、LAG、およびVLANでDHCPリレーをサポートします。

ステップ5:[Apply]をクリックします。インターフェイスでDHCPリレーが有効になっている。