目的

Simple Network Management Protocol(SNMP)は、ネットワークの管理と監視に使用されるアプリケーション層プロトコルです。SNMPは、通知と呼ばれるトラップを使用して、ネットワークイベントをSNMPマネージャに通知します。SNMPフィルタを定義するには、管理情報ベース(MIB)ツリーまたはオブジェクト識別子(OID)のいずれかを使用します。MIBは、SNMPネットワーク要素をデータオブジェクトのリストとして記述するテキストファイルです。MIBツリーは、すべてのSNMP要素を保持するディクショナリとして機能します。SNMP OIDは、SNMPネットワーク内の特定の要素を識別するアドレスとして機能する番号です。特定のSNMP通知をフィルタするには、[通知フィルタ]ページを使用します。使用するには、SNMPフィルタを通知受信者SNMPv1、v2、および通知受信者SNMPv3ページの受信者に接続する必要があります。

この記事では、300シリーズマネージドスイッチでSNMPフィルタを定義し、通知受信者を設定する方法について説明します。

該当するデバイス

・ SF/SG 300シリーズマネージドスイッチ

[Software Version]

•1.3.0.62

通知フィルタ

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[SNMP] > [Notification Filter]を選択します。「通知フィルタ」ページが開きます。

ステップ2:[Add]をクリックし、新しい通知フィルタを作成します。[通知フィルタの追加]ウィンドウが表示されます。

ステップ3:[Filter Name]フィールドにフィルタの名前を入力します。

ステップ4:[Object ID Subtree]フィールドで、SNMPフィルタを定義する方法のオプションボタンをクリックします。

・ Select from List:Management Information Base(MIB)ツリーを使用してフィルタを定義します。[上へ]ボタンをクリックして、選択したノードの親と兄弟のレベルに移動します。ノードの子に移動するには、[Down]ボタンをクリックします。兄弟のリストから必要なノードを選択します。スクロールバーを使用して、兄弟を移動します。

・オブジェクトID：オブジェクト識別子(OID)を通じてフィルタを定義します。 フィルタリングするSNMPトラップのOIDを入力します。

ステップ5：フィルタに指定したMIBを含めるには、[フィルタに含める(Include in filter)]をオンにします。

ステップ6:[Apply]をクリックします。定義されたフィルタが作成されます。

ステップ7：フィルタを編集するには、編集するフィルタのチェックボックスをオンにし、[Edit]をクリックします。

ステップ8：フィルタを削除するには、削除するフィルタのチェックボックスをオンにして、[削除]をクリックします。

通知受信者SNMPv1、2

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[SNMP] > [Notification Recipients SNMPv1,2]を選択します。[Notification Recipients SNMPv1, v2]ページが開きます。

ステップ2:[Add]をクリックし、新しい通知受信者を追加します。[Add SNMP Notification Recipient]ウィンドウが表示されます。

ステップ3:[IP Version（IPバージョン）]フィールドで、通知受信者の目的のIPバージョンに対応するオプションボタンをクリックします。

ステップ4:IPバージョンがバージョン6の場合は、[IPv6 Address Type]フィールドで、目的のIPv6アドレスタイプに対応するオプションボタンをクリックします。

・ Link Local — IPv6アドレスはリンクローカルアドレスです。リンクローカルアドレスは内部LAN接続に使用され、ルーティングできません。リンクローカルアドレスのプレフィクスはFE80です。

・グローバル：IPv6アドレスはグローバルアドレスです。グローバルアドレスは、グローバルに一意で、ルーティング可能なユニキャストアドレスです。

ステップ5:IPv6アドレスタイプがリンクローカルの場合、[Link Local Interface]ドロップダウンリストからIPv6インターフェイスを選択します。

ステップ6：通知の送信先となる受信者のIPアドレスを[Recipient IP Address]に入力します。

ステップ7：受信者デバイスが使用するポート番号を[UDPポート(UDP Port)]フィールドに入力します。SNMP通知のデフォルトのUDPポートはUDPポート162です。

ステップ8:[Notification Type]フィールドで、目的の通知タイプに対応するオプションボタンをクリックします。

・トラップ：トラップは、受信者に送信される通知です。トラップには、受信者からの確認応答は必要ありません。

・インフォーム：インフォームは受信者に送信される通知ですが、インフォームには受信者からの確認が必要です。受信者がインフォームに応答しない場合、SNMPエージェントはインフォームを再送信しようとします。

注：トラップとインフォームの両方を通知として使用する場合は、2人の受信者を設定します。

ステップ9：通知タイプが[Informs]に設定されている場合は、次のフィールドに入力します。これらのフィールドは、SNMPマネージャから確認応答が受信されない場合に適用されます。

・ Timeout:SNMPエージェントがインフォームが再送信されるまでの待機時間を入力します。

・ Retries — SNMPエージェントがインフォームを再送信する回数を入力します。

ステップ10:[Community String]ドロップダウンリストから、受信者に対応するコミュニティ文字列を選択します。通知を受信するには、受信者が設定済みのコミュニティストリングのクレデンシャルと一致している必要があります。

注：SNMPコミュニティの詳細は、『300シリーズマネージドスイッチでのSNMPコミュニティの設定』を参照してください。

ステップ11:[Notification version]フィールドで、目的のSNMPトラップバージョンに対応するオプションボタンをクリックします。これは、受信者が受信できるSNMP通知のタイプに基づいて選択されます。

ステップ12:[通知フィルタ(Notification Filter)]フィールドの[有効(Enable)]をオンにして、受信者の通知フィルタを有効にします。

ステップ13:[Filter Name]ドロップダウンリストから、受信者に適用する通知フィルタを選択します。

ステップ14:[Apply]をクリックします。通知受信者が設定されます。

ステップ15：受信者を編集するには、編集する受信者のチェックボックスをオンにし、[Edit]をクリックします。

ステップ16：受信者を削除するには、削除する受信者のチェックボックスをオンにして、[削除]をクリックします。

通知受信者SNMPv3

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[SNMP] > [Notification Recipients SNMPv3]を選択します。[Notification Recipients SNMPv3]ページが開きます。

ステップ2:[Add]をクリックし、新しい通知受信者を追加します。[Add SNMP Notification Recipient]ウィンドウが表示されます。

ステップ3:[IP Version（IPバージョン）]フィールドで、通知受信者の目的のIPバージョンに対応するオプションボタンをクリックします。

ステップ4:IPバージョンがバージョン6の場合は、[IPv6 Address Type]フィールドで、目的のIPv6アドレスタイプに対応するオプションボタンをクリックします。

・ Link Local — IPv6アドレスはリンクローカルアドレスです。リンクローカルアドレスは内部LAN接続に使用され、ルーティングできません。リンクローカルアドレスのプレフィクスはFF80です。

・グローバル：IPv6アドレスはグローバルアドレスです。グローバルアドレスは、グローバルに一意で、ルーティング可能なユニキャストアドレスです。

ステップ5:IPv6アドレスタイプがリンクローカルの場合、[Link Local Interface]ドロップダウンリストからIPv6インターフェイスを選択します。

ステップ6：通知の送信先となる受信者のIPアドレスを[Recipient IP Address]に入力します。

ステップ7：受信者デバイスが使用するポート番号を[UDPポート(UDP Port)]フィールドに入力します。SNMP通知のデフォルトのUDPポートはUDPポート162です。

ステップ8:[Notification Type]フィールドで、目的の通知タイプに対応するオプションボタンをクリックします。

・トラップ：トラップは、受信者に送信される通知です。トラップには、受信者からの確認応答は必要ありません。

・インフォーム：インフォームは受信者に送信される通知ですが、インフォームには受信者からの確認が必要です。受信者がインフォームに応答しない場合、SNMPエージェントはインフォームを再送信しようとします。

注：トラップとインフォームの両方を通知として使用する場合は、2人の受信者を設定します。

ステップ9：通知タイプが[Informs]に設定されている場合は、次のフィールドに入力します。これらのフィールドは、SNMPマネージャから確認応答が受信されない場合に適用されます。

・ Timeout:SNMPエージェントがインフォームが再送信されるまでの待機時間を入力します。

・ Retries — SNMPエージェントがインフォームを再送信する回数を入力します。

ステップ10:[Users]ドロップダウンリストから、受信者に対応するユーザを選択します。通知を受信するには、受信者が設定済みのユーザ名のクレデンシャルと一致している必要があります。

注：SNMPユーザの詳細については、『300シリーズマネージドスイッチでの簡易ネットワーク管理プロトコル(SNMP)ユーザの設定』を参照してください。

ステップ11:[Security Level]フィールドで、SNMPパケットの目的のセキュリティレベルに対応するオプションボタンをクリックします。これらのオプションを使用できるかどうかは、[SNMP Users]ページの[User Name]の設定によって決まります。

・認証なし：認証は不要で、SNMPパケットは暗号化されません。

・認証：認証が必要ですが、SNMPパケットは暗号化されません。

・プライバシー：認証が必要で、SNMPパケットは暗号化されます。

ステップ12:[通知フィルタ(Notification Filter)]フィールドの[有効(Enable)]をオンにして、受信者の通知フィルタを有効にします。

ステップ13:[Filter Name]ドロップダウンリストから、受信者に適用する通知フィルタを選択します。

ステップ14:[Apply]をクリックします。通知受信者が設定されます。

ステップ15：受信者を編集するには、編集する受信者のチェックボックスをオンにし、[Edit]をクリックします。

ステップ16：受信者を削除するには、削除する受信者のチェックボックスをオンにして、[削除]をクリックします。