目的

Cisco Discovery Protocol(CDP)は、シスコのデバイスがIP接続に関係なく通信できるようにするリンク層のシスコ独自のプロトコルです。主にプロトコルアドレスとデバイス機能の通信に使用されるCDPは、ポートや接続のさまざまなプロパティを含むフィールドであるType Length Value（TLV；タイプ長さ値）を含むフレームを送信します。CDP Interface Settingsページを使用して、ポートごとにCDPをイネーブルまたはディセーブルにします。また、CDPネイバーと競合する場合の通知トリガーの設定にも使用されます。

このドキュメントでは、200および300シリーズマネージドスイッチでCDPインターフェイス設定を設定する方法について説明します。

適用可能なデバイス

・ SF/SG 200およびSF/SG 300シリーズマネージドスイッチ

[Software Version]

・ v1.2.7.76

CDPインターフェイスの設定

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、Administration > Discovery - CDP > Interface Settingsの順に選択します。Interface Settingsページが開きます。

注：CDP Local Information DetailsボタンまたはCDP Neighbor Information Detailsボタンをクリックすると、それぞれCDP Local InformationページまたはCDP Neighbor Informationページに移動できます。

ステップ 2：編集するポートのオプションボタンをクリックします。

ステップ 3：Editをクリックして、ポートのCDP設定を編集します。Edit CDP Interface Settingsウィンドウが表示されます。

ステップ4:（オプション）Portドロップダウンリストから、設定するポートを選択します。

ステップ 5：CDP StatusフィールドのEnableにチェックマークを付けて、指定したポートに対してCDPを有効にします。

手順 6：Syslog voice VLAN MismatchフィールドのEnableにチェックマークを付けて、音声VLANの不一致が検出されたときにSYSLOGメッセージを生成します。これは、入力フレームの音声VLAN情報が、ローカルデバイスがアドバタイズするものと一致しない場合に発生します。

手順 7：ネイティブVLANの不一致が検出されたときにSYSLOGメッセージを生成するには、Syslog Native VLAN MismatchフィールドでEnableにチェックマークを付けます。これは、入力フレームのネイティブVLAN情報が、ローカルデバイスがアドバタイズするものと一致しない場合に発生します。

ステップ 8：Syslog Duplex MismatchフィールドのEnableをチェックして、デュプレックス情報のミスマッチが検出されたときにSYSLOGメッセージを生成します。これは、入力フレームのデュプレックス情報が、ローカルデバイスがアドバタイズするものと一致しない場合に発生します。

ステップ 9：[APPLY] をクリックします。