目的

Cisco Discovery Protocol(CDP)は、シスコのデバイスがネットワーク層の接続に関係なく通信できるようにする、リンク層のシスコ独自のプロトコルです。主にプロトコルアドレスとデバイス機能の通信に使用されます。CDPは、ポート、接続、デバイスのプロパティに関する情報を含むType Length Value（TLV；タイプ長さ値）を含むフレームを送信します。

このドキュメントの目的は、200/300シリーズマネージドスイッチのCDPプロパティページのオプションについて説明することです。

適用可能なデバイス

・ SF/SG 300シリーズマネージドスイッチ

CDPのプロパティ

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、Administration > Discovery - CDP > Propertiesの順に選択します。  Propertiesページが開きます。

ステップ2:（オプション）CDP StatusフィールドのEnableにチェックマークを付けて、スイッチでCDPを有効にします。

ステップ3:CDP StatusフィールドでEnableにチェックマークが付いていない場合、CDP Frames Handlingフィールドのオプションボタンをクリックして、CDPパケットの処理方法を決定します。  CDPを無効にする場合は、ステップ15に進みます。

・ブリッジング：スイッチは、着信ポートと同じVLAN上のポートにCDPパケットを転送します。

・フィルタリング：スイッチはすべての着信CDPパケットを削除します。

・フラッディング：スイッチは着信CDPパケットを、VLANに関係なくすべてのポートに転送します。

ステップ4:（オプション）CDP Voice VLAN AdvertisementフィールドのEnableにチェックマークを付けて、CDPが有効で音声VLANのメンバーであるすべてのポートで、CDP内の音声VLANをアドバタイズします。

ステップ5:（オプション）CDP Mandatory TLVs ValidationフィールドのEnableにチェックマークを付けて、必須TLVの一部が含まれていないCDPパケットをスイッチがドロップできるようにします。

手順 6：CDP Versionフィールドで、使用するCDPのバージョンに対応するオプションボタンをクリックします。

・バージョン1：接続されているデバイスがCDPバージョン2をサポートしていない場合に、下位互換性を維持するために使用されます。

・バージョン2:CDPの最新バージョンであり、よりインテリジェントなデバイストラッキング機能を備えています。

手順 7：CDP Hold Timeフィールドで、CDP保留時間を定義するために使用する方法に対応するオプションボタンをクリックします。CDPホールドタイムは、CDPパケットが廃棄されるまで保持される時間（秒単位）です。

・ Use Default：デフォルト時間は180秒です。

・ User Defined — 10 ～ 255の時間を秒単位で入力します。

ステップ 8：CDP Transmission Rateフィールドで、CDP伝送レートの定義に使用する方法に対応するオプションボタンをクリックします。CDP転送レートは、CDPパケットの送信レート（秒単位）です。

・ Use Default：デフォルト時間は60秒です。

・ User Defined — 5 ～ 254の時間を秒単位で入力します。

ステップ 9：該当するオプションボタンをクリックして、Device ID FormatフィールドでデバイスIDの形式を定義します。  スイッチは、CDPを使用するデバイスを検出すると、MACアドレスまたはシリアル番号によってデバイスを識別します。

ステップ 10：Source Interfaceフィールドで、送信元インターフェイスの定義に使用する方式の横にあるオプションボタンをクリックします。  送信元インターフェイスは、フレームのTLV内のIPアドレスです。

・ Use Default：発信インターフェイスのIPアドレスを使用します。

・ User Defined：選択したインターフェイスのIPアドレスを使用します。

ステップ 11Source InterfaceにUser Definedを選択した場合は、Interfaceドロップダウンリストからインターフェイスを選択します。

ステップ12:（オプション）着信フレームからの音声VLAN情報が、ローカルデバイスによってアドバタイズされた情報と一致しない場合に、SYSLOGメッセージが送信されるようにするには、Syslog Voice VLAN MismatchフィールドでEnableにチェックマークを付けます。

ステップ13:（オプション）Syslog Native VLAN MismatchフィールドのEnableにチェックマークを付け、着信フレームからのネイティブVLAN情報が、ローカルデバイスによってアドバタイズされた情報と一致しない場合に、SYSLOGメッセージが送信されるようにします。

ステップ14:（オプション）Syslog Duplex VLAN MismatchフィールドのEnableをチェックして、着信フレームからのデュプレックス情報が、ローカルデバイスによってアドバタイズされた情報と一致しない場合に、SYSLOGメッセージが送信されるようにします。

ステップ 15：Applyをクリックして変更を保存するか、Cancelをクリックして変更を取り消します。

CDPインターフェイスの設定

ステップ 1：Web Configuration Utilityにログインし、Administration > Discovery - CDP > Interface Settingsの順に移動します。すべてのポートとその設定のテーブルが表示されます。

ステップ 2：ポートの設定を編集するには、テーブル内のポート番号の横にあるオプションボタンをクリックし、テーブルの下部にあるEditをクリックします。ポップアップウィンドウが表示されます。

ステップ 3：Apply をクリックして変更を保存します。

ステップ 4：あるポートから選択した他のポートに設定をコピーするには、設定のコピー元のポートのオプションボタンを選択します。次に、Copy Settingsをクリックします。ポップアップウィンドウが表示されます。