目的

ダイナミックアドレステーブルには、スイッチへの着信トラフィックから取得されるすべてのMACアドレスが含まれています。着信トラフィックの宛先アドレスがデータベース内で見つかった場合、パケットはすべてのポートではなく、そのポートに直接送信されます。このテーブルはすべてのMACアドレスを保持できるわけではないため、テーブルを維持するために、一定の期間ダイナミックMACアドレスから受信したトラフィックがない場合、アドレスは削除されます。この時間はエージングタイムと呼ばれます。

この記事では、200/300シリーズマネージドスイッチのエージングタイムを設定する方法について説明します。

適用可能なデバイス

・ SF/SG 200およびSF/SG 300シリーズマネージドスイッチ

[Software Version]

•1.3.0.62

ダイナミックエージングタイムの設定

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、MAC Address Tables > Dynamic Address Settingsの順に選択します。ダイナミックアドレスの設定ページが開きます。

ステップ 2：Aging Timeフィールドに、エージングタイムの計算に使用する時間を秒単位で入力します。エージングタイムは、入力した値から2倍の値から1を引いた値の間になります。200秒と入力した場合、エージングタイムは200 ～ 399秒の間です。

ステップ 3：Applyをクリックして、設定を保存します。