目的

ドメインネームシステム(DNS)は、完全修飾ドメイン名(FQDN)をIPアドレスに変換します。ドメイン名はIPアドレスよりも覚えやすいため、これは便利です。200/300シリーズマネージドスイッチでは、DNSサーバを追加できます。これは、スイッチがDNSクライアントとして機能することを意味します。この記事では、200/300シリーズマネージドスイッチでのDNSサーバの設定について説明します。

適用可能なデバイス

・ SF/SG 200およびSF/SG 300シリーズマネージドスイッチ

[Software Version]

・ v1.2.7.76

DNSサーバの設定

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、IP Configuration > Domain Name System > DNS Serversの順に選択します。DNS Serversページが開きます。

ステップ 2：スイッチがDNSサーバ経由でDNS名をIPアドレスに解決できるようにするには、DNSフィールドでEnableチェックボックスにチェックマークを付けます。

ステップ3:（オプション）Default Domain Nameフィールドに、デフォルトの名前を入力します。この名前は、完全修飾されていないドメイン名の末尾に追加され、完全修飾ドメイン名になります。

ステップ 4：Applyをクリックして、デフォルトのDNSサーバ設定を保存します。

ステップ 5：DNSサーバを追加するには、Addをクリックします。Add DNS Serverウィンドウが表示されます。

手順 6：IP Versionフィールドで、DNSサーバのIPバージョンをクリックします。使用可能なオプションは次のとおりです。

・バージョン6：このオプションでは、IPv6アドレスを入力できます。

・バージョン4：このオプションでは、IPv4アドレスを入力できます。

注:IPv6オプションボタンは、スイッチにIPv6アドレスが設定されている場合にのみ使用できます。

手順 7：手順6でIPアドレスのバージョンとしてバージョン6を選択した場合は、[ IPv6アドレスの種類]フィールドでIPv6アドレスの種類をクリックします。使用可能なオプションは次のとおりです。

・リンクローカル：単一のネットワークリンク上のホストのみを識別するIPv6アドレス。

・グローバル：他のネットワークから到達可能なIPv6アドレス。

ステップ 8：IPv6アドレスタイプとしてLink Localを選択した場合は、Link Local Interfaceドロップダウンリストから適切なインターフェイスを選択します。

ステップ 9：DNS Server IP Addressフィールドに、DNSサーバのIPアドレスを入力します。

ステップ 10：DNSサーバをアクティブにするには、DNS Server StateフィールドでActiveチェックボックスにチェックマークを入れます。

ステップ 11Applyをクリックして、設定を保存します。

ステップ12.（オプション）DNSサーバテーブルのエントリを削除するには、削除するエントリのチェックボックスをオンにして、Deleteをクリックします。