目的

ファームウェアは、デバイスが動作するために使用するソフトウェアです。  デバイスを復元する必要があり、最新のファームウェアバージョンにインターネットからアクセスできない場合は、製品のファームウェアをバックアップすると便利です。  この記事では、200および300シリーズマネージドスイッチのファームウェアをバックアップし、スイッチからTFTPサーバにファームウェアファイルをアップロードする方法について説明します。

注：この記事では、TFTP経由でファームウェアをバックアップする方法についてのみ説明します。 HTTP/HTTPSを使用してファームウェアをバックアップすることはできません。

適用可能なデバイス

・ SF/SG 200およびSF/SG 300シリーズマネージドスイッチ

ソフトウェアダウンロードURL

200 シリーズ マネージド スイッチ

300 シリーズ マネージド スイッチ

[Software Version]

・ v1.2.7.76

ファームウェアのバックアップ

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、Administration > File Management > Upgrade/Backup Firmware/Languageの順に選択します。  Upgrade/Backup Firmware/Languageページが開きます。

ステップ 2：Transfer Methodフィールドのvia TFTPオプションボタンをクリックします。

ステップ 3：Save ActionフィールドのBackupオプションボタンをクリックします。

ステップ 4：File Typeフィールドで該当するオプションボタンをクリックして、バックアップするファイルタイプを定義します。

・ファームウェアイメージ：ファームウェアは、スイッチの動作を制御するソフトウェアです。

・ブートコード：スイッチの起動時に実行されるプログラム。

ステップ 5：TFTP Server Definitionフィールドで、TFTPサーバの定義に使用する方法に対応するオプションボタンをクリックします。

・ By IP Address:TFTPサーバにIPアドレスを定義します。

・ By Name：ドメイン名を使用してTFTPサーバを定義します。  [名前]をクリックした場合は、手順9に進んでください。

手順 6：該当するオプションボタンをクリックして、IP VersionフィールドでTFTPサーバを見つけるために使用するIPバージョンを指定します。  バージョン4をクリックした場合は、ステップ9に進んでください。

手順 7：IPv6 Address Typeフィールドで、アドレスタイプを指定する適切なオプションボタンをクリックします。

・リンクローカルアドレス：リンクローカルアドレスはプライベートIPアドレスであり、外部ネットワークからは見えません。

・グローバル：グローバルユニキャストIPv6アドレスはパブリックIPアドレスであり、他のネットワークから使用できます。  [グローバル]をクリックした場合は、手順9に進んでください。

ステップ 8：Link Local Interfaceドロップダウンリストからリンクローカルインターフェイスを選択します。  リンクローカルアドレスはプライベートであるため、リンクローカルインターフェイスはリンクローカルアドレスに到達できる唯一の送信元です。

ステップ 9：TFTP Server IP Address/Nameフィールドに、ファームウェアファイルをアップロードするTFTPサーバのIPアドレスまたはドメイン名を入力します。

ステップ 10：Destination File Nameフィールドに、ファームウェアファイルを保存するファイル名を入力します。

ステップ 11Applyをクリックして、ファームウェアをバックアップします。  ファームウェアのバックアップ中は、経過表示バーが表示されます。  Upgrade/Backup Firmware/Languageウィンドウが開きます。

ステップ 12[Done] をクリックします。