目的

グリーンイーサネットは、スイッチのエネルギー消費を削減する機能です。これにより、スイッチは環境に優しく、スイッチを実行するためのコストが削減されます。

この記事では、200/300シリーズマネージドスイッチにグリーンイーサネットを設定する方法について説明します。

適用可能なデバイス

・ SF/SG 200およびSF/SG 300シリーズマネージドスイッチ

[Software Version]

・ v1.2.7.76

グローバルグリーンイーサネットの有効化

このセクションでは、200/300シリーズマネージドスイッチのすべてのインターフェイスでグリーンイーサネットを有効にする方法について説明します。

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、Port Management > Green Ethernet > Propertiesの順に選択します。Propertiesページが開きます。

ステップ 2：Energy Detect Modeフィールドで、Enableチェックボックスにチェックマークを入れて、非アクティブリンクでエネルギー検出モードを有効にします。非アクティブリンクの場合、このモードではこれらのリンクが非アクティブモードに変更されますが、ポートの管理ステータスはアップのままになります。  これにより、スイッチの電力消費が削減されます。

ステップ 3：Short Reachフィールドで、Enableチェックボックスにチェックマークを付けてShort Reachを有効にします。この機能により、短尺ケーブルの電力を節約できます。ケーブル長の分析後、電力使用量が調整されます。

注:Power Savingsフィールドには、Green Ethernetが有効な状態で節約された電力が表示されます。

注:Cumulative Energy Savedフィールドには、スイッチが最後にリブートされてから節約されたエネルギーの量が表示されます。

ステップ4:（オプション）Port LEDsフィールドで、消費電力を削減するには、Enableチェックボックスのチェックマークを外して、インターフェイスのLEDアクティビティを無効にします。

ステップ 5：Applyをクリックして、設定を保存します。

注：この設定後、ネットワークは一時的に切断されます。

緑のイーサネットポートの設定

このセクションでは、特定のインターフェイスでグリーンイーサネットを有効または無効にする方法について説明します。

注：グリーンイーサネットポートの設定を有効にするには、その前にグローバルグリーンイーサネットの設定を正しく完了する必要があります。

単一インターフェイスの設定

このサブセクションでは、1つのインターフェイスでグリーンイーサネットを有効または無効にする方法について説明します。

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、Port Management > Green Ethernet > Port Settingsの順に選択します。Port Settingsページが開きます。

ステップ 2：設定するインターフェイスのオプションボタンをクリックします。

ステップ 3：[Edit] をクリックします。Edit Port Settingウィンドウが表示されます。

ステップ4:（オプション）Energy Detectフィールドで、Enableチェックボックスにチェックマークを入れて、特定のポートでこの機能を有効にします。この機能は、消費電力を削減し、ポートの管理ステータスをアップに保つために、非アクティブリンクを非アクティブモードに移行します。

ステップ5:（オプション）Short Reachフィールドで、Enableチェックボックスにチェックマークを入れて、特定のポートでこの機能を有効にします。この機能は、ケーブルの長さを分析し、適切な手法をリンクに適用して電力消費を削減します。

手順 6：Applyをクリックして、設定を保存します。ポート設定テーブルが変更されます。

複数のインターフェイスへのインターフェイス設定の適用

このサブセクションでは、単一のインターフェイス設定を複数のインターフェイスに適用する方法について説明します。

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、Port Management > Green Ethernet > Port Settingsの順に選択します。Port Settingsページが開きます。

ステップ 2：複数のインターフェイスに設定を適用するインターフェイスのオプションボタンをクリックします。

ステップ 3：Copy Settingsをクリックします。Copy Settingsウィンドウが表示されます。

ステップ 4：表示されたフィールドに、前にクリックしたインターフェイスの設定を適用するインターフェイスを入力します。各インターフェイスは、番号またはインターフェイス名（例：1、2、3、GE1、GE2、GE8）で入力するか、またはインターフェイスの範囲を番号または名前（例：7-10、GE7-GE10）で入力できます。

ステップ 5：Applyをクリックして、設定を保存します。ポート設定表に変更内容を示します。