目的

Simple Network Time Protocol(SNTP)は、データネットワーク上のデバイスのクロックを同期するために使用されるプロトコルです。SNTPの主な用途は、syslogなどのデバイスで発生するイベントの精度を提供することです。このドキュメントでは、200/300シリーズマネージドスイッチにSNTPサーバを追加する方法について説明します。

該当するデバイス

- SF/SG 200およびSF/SG 300シリーズマネージドスイッチ

[Software Version]

- 1.3.0.62

SNTPサーバの追加

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、[Administration] > [Time Settings] > [SNTP Unicast] を選択します。[SNTP Unicast] ページが開きます。

ステップ 2：[SNTP Client unicast]フィールドの[Enable] チェックボックスをオンにして有効にします。

ステップ 3：[Apply] をクリックして設定を保存します。

ステップ 4：Addをクリックして、ユニキャストSNTPサーバを追加します。[Add SNTP Server] ウィンドウが表示されます。

ステップ 5：次のいずれかの[サーバ定義(Server Definition)]オプションボタンをクリックして、サーバの識別方法を指定します。

手順 6：[By IP Address]を選択した場合は、目的の[IP Version]オプションボタンをクリックします。

- IPアドレス別：SNTPサーバはIPアドレスで識別されます。

- [By name]:SNTPサーバは、SNTPサーバリストの名前で識別されます。

- Version 6:IPv6アドレスタイプを示します。

- Version 4:IPv4アドレスタイプを示します。

注：スイッチがIPv6用に設定されていないため、IPv6フィールドは使用できません。『200/300シリーズマネージドスイッチでのIPv6インターフェイスの設定』というタイトルのドキュメントは、スイッチをIPv6用に設定する際のリファレンスとして使用できます。

手順 7： [バージョン6 IPアドレスタイプ(Version 6 IP address type)]が選択されている場合は、目的のIPv6アドレスタイプをクリックします。

- Link Local：単一のネットワークリンク上のホストを一意に識別するIPv6アドレスを示します。

- Global:IPv6アドレスが、他のネットワークから可視で到達可能なグローバルユニキャストであることを示します。

ステップ 8：[リンクローカルIPv6アドレスタイプ(Link Local IPv6 Address Type)]が選択されている場合は、[リンクローカルインターフェイス(Link Local Interface)]ドロップダウンリストからリンクローカルインターフェイスを選択します。

注：ステップ5で[By IP Address] を選択した場合は、[SNTP Server IP Address]フィールドにSNTPサーバのIPアドレスを入力します。ステップ5で[By Name] を選択した場合、[SNTP Server]ドロップダウンリストからSNTPサーバの名前を選択します。ドロップダウンリストから[Other] を選択した場合は、隣接するフィールドにSNTPサーバの名前を入力します。

ステップ 11[Enable] チェックボックスをオンにして、システム時刻情報に対するSNTPサーバのポーリングを有効にします。ポーリング用に登録されたNTPサーバがポーリングされ、ストラタムレベルが最も低いサーバからクロックが選択されます。

ステップ12:（オプション）認証を有効にするには、[Authentication]フィールドの[Enable] ボックスをオンにします。

ステップ 13認証が有効になっている場合は、[Authentication Key ID]ドロップダウンリストからキーIDの値を選択します。認証キーは、[SNTP Authentication] ページで作成できます。

ステップ 14：Applyをクリックして、SNTPサーバをユニキャストSNTPサーバテーブルに追加します。