目的

User Accountsページは、スイッチで複数のユーザアカウントを設定するために使用します。これにより、複数のユーザがスイッチのGUIに同時にアクセスできます。

この記事では、200/300シリーズマネージドスイッチでユーザアカウントを追加する方法、ユーザパスワードを編集する方法、およびユーザアカウントを削除する方法について説明します。

適用可能なデバイス

- SF/SG 200およびSF/SG 300シリーズマネージドスイッチ

[Software Version]

- 1.3.0.62

ユーザアカウントの設定

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、Administration > User Accountsの順に選択します。ユーザアカウントページが開きます。

ステップ 2：Password Recovery ServiceのEnableボックスにチェックマークを入れてから、Applyをクリックします。

次のオプションを使用できます。

- 「追加」 – ユーザーアカウントを追加します。

- 「編集」 – ユーザーアカウントのパスワードを編集します。

- 「削除」 – ユーザーアカウントを削除します。

ユーザーアカウントの追加

ステップ 1：Addをクリックして、新しいユーザアカウントを作成します。Add User Accountウィンドウが表示されます。

ステップ 2：User Nameフィールドにユーザ名を入力します。

ステップ 3：Passwordフィールドにユーザ名のパスワードを入力します。パスワードは英数字で構成されます。

ステップ 4：Confirm Passwordフィールドにパスワードを再入力します。

パスワード強度メーターには、入力したパスワードのセキュリティ強度が表示されます。

ステップ 5：User Levelフィールドで、ユーザに提供する必要があるアクセスレベルに応じて適切なオプションボタンをクリックします。

- 読み取り専用CLIアクセス：コマンドラインインターフェイス(CLI)コマンドにアクセスできます。ユーザはGUIにアクセスできず、デバイス設定を変更できません。

- 読み取り/制限付きアクセス：ユーザはGUIにアクセスできず、デバイス設定を変更できる一部のCLIコマンドにアクセスできます。

- 読み取り/書き込みアクセス管理：ユーザはGUIにアクセスでき、デバイスを設定するアクセス権を持ちます。

注：パスワード強度メーターの詳細については、『300シリーズマネージドスイッチのパスワード強度』を参照してください。

手順 6：[APPLY] をクリックします。ユーザアカウントが作成されます。

ユーザパスワードの編集

ステップ 1：編集するユーザ名のチェックボックスをオンにします。

ステップ 2：Editをクリックして、ユーザのパスワードを編集します。Edit User Accountウィンドウが表示されます。

ステップ3:（オプション）[User Name]ドロップダウンリストから、編集するユーザ名を選択します。

ステップ 4：Passwordフィールドに、指定したユーザ名の新しいパスワードを入力します。

ステップ 5：Confirm Passwordフィールドにパスワードを再入力します。

手順 6： User Levelフィールドで、ユーザに提供する必要があるアクセスレベルに応じて適切なオプションボタンをクリックします。

- 読み取り専用CLIアクセス：コマンドラインインターフェイス(CLI)コマンドにアクセスできます。ユーザはGUIにアクセスできず、デバイス設定を変更できません。

- 読み取り/制限付きアクセス：ユーザはGUIにアクセスできず、デバイス設定を変更できる一部のCLIコマンドにアクセスできます。

- 読み取り/書き込みアクセス管理：ユーザはGUIにアクセスでき、デバイスを設定するアクセス権を持ちます。

パスワード強度メーターには、入力したパスワードのセキュリティ強度が表示されます。

注：パスワード強度メーターの詳細については、『300シリーズマネージドスイッチのパスワード強度』を参照してください。

手順 7：[APPLY] をクリックします。

ユーザーアカウントの削除

ステップ 1：削除するユーザアカウントのチェックボックスをオンにします。

ステップ 2：Deleteをクリックして、ユーザアカウントを削除します。