目的

CPU使用率は、CPUの使用率を調べる診断ツールです。CPU使用率が高すぎると、スイッチからの応答時間が遅くなる可能性があります。

このドキュメントでは、200/300シリーズマネージドスイッチでCPU使用率を使用する方法について説明します。

該当するデバイス

- SF/SG 200およびSF/SG 300シリーズマネージドスイッチ

[Software Version]

- v1.3.0.62

CPU使用率の有効化と表示

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、[Administration] > [Diagnostics] > [CPU Utilization] を選択します。[CPU Utilization] ページが開きます。

ステップ 2：CPU使用率の情報を編集するには、[CPU Utilization] チェックボックスをオンにします。 フィールドの[Enable]

ステップ 3：[Refresh Rate] フィールドのオプションボタンをクリックします。リフレッシュレートは、CPU統計情報がリフレッシュされるまでの時間（秒単位）です。時間間隔ごとに新しいサンプルが作成されます。

注：[CPU Input Rate] フィールドには、CPUへの入力フレームの1秒あたりのレートが表示されます。

ステップ 4：Applyをクリックして新しいリフレッシュレートを適用し、CPU使用率のサンプリングを開始します。CPU使用率はグラフで表示されます。Y軸は使用率のパーセンテージで、X軸はサンプル数です。