目的

ARP(Address Resolution Protocol)は、スイッチに直接接続されているすべてのデバイスを追跡するために使用されます。スイッチは、スイッチに接続された各デバイスのIPアドレスとMACアドレスを持つARPテーブルを維持します。パケットを特定のデバイスにルーティングする必要がある場合、スイッチはARPテーブルでデバイスのIPアドレスを検索して、宛先デバイスのMACアドレスを取得します。ARPテーブルには、接続されているさまざまなデバイスに関する有益な情報が表示されます。スイッチがデバイスが接続されているかどうかを判断できない場合は、ARPテーブルがこの問題の判別に役立ちます。また、ARPテーブルにデバイスを手動で追加することもできます。これにより、ARPテーブルに含まれるデバイスを追跡しながら、ネットワークのセキュリティを強化できます。

この記事では、ARPを設定する方法と、200/300シリーズマネージドスイッチのARPテーブルでデバイスを表示して追加する方法について説明します。

適用可能なデバイス

- SF/SG 200およびSF/SG 300シリーズ

[Software Version]

- 1.3.0.62

ARPの設定

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、IP Configuration > ARPの順に選択します。ARPページが開きます。

ステップ 2：ARP Entry Age Outフィールドに、アドレスがARPテーブルに残る時間（秒単位）を入力します。この時間が経過すると、エントリはARPテーブルから自動的に削除されます。

ステップ 3：Clear ARP Table Entriesフィールドで、次のいずれかをクリックします。

- All:ARPテーブルのダイナミックエントリとスタティックエントリを削除します。

- Dynamic:ARPテーブルのダイナミックエントリのみを削除します。

- Static:ARPテーブルのスタティックエントリのみを削除します。

- Normal Aged Out:ARPエントリのエージングアウト時間に基づいてダイナミックエントリを削除します。

ステップ 4：[APPLY] をクリックします。

ARPテーブル

このセクションでは、ARPテーブルと、それにエントリを追加する方法について説明します。

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、IP Configuration > ARPの順に選択します。ARPページが開きます。

ARPテーブルの下に、スイッチがアクセスできるデバイスに関する情報が表示されます。次の4つのパラメータがあります。

- Interface：デバイスが接続されているインターフェイスのタイプを表示します。

- IP Address：デバイスの現在のIPアドレスを表示します。

- MAC Address：デバイスのMACアドレスを表示します。

- Status：デバイスがダイナミックアドレスまたはスタティックアドレスのどちらでARPテーブルに追加されるかを示します。

注：ARPテーブルにエントリを追加するには、「エントリの追加」のサブセクションを参照してください。ARPテーブルのエントリを編集するには、サブセクション「エントリの編集」を参照してください。

エントリの追加

ステップ 1：Addをクリックして、ARPテーブルにエントリを追加します。Add ARPウィンドウが表示されます。

ステップ 2：Interfaceフィールドで、次のいずれかをクリックします。

- Port：このオプションでは、特定のポートを選択できます。Portドロップダウンリストから目的のポートを選択します。

- LAG：このオプションでは、特定のリンク集約グループ(LAG)を選択できます。LAGドロップダウンリストから目的のLAGを選択します。

- VLAN：このオプションでは、特定の仮想ローカルエリアネットワーク(VLAN)を選択できます。VLANドロップダウンリストから目的のVLANを選択します。

注:Interfaceフィールドに表示されるオプションは、レイヤ3モードが有効になっているスイッチ専用です。レイヤ2機能のみのスイッチでは、インターフェイスフィールドは常にデフォルトの管理VLANに割り当てられます。

ステップ 3：IP Addressフィールドに、ARPテーブルに追加するデバイスのIPアドレスを入力します。

ステップ 4：MAC Addressフィールドに、ARPテーブルに追加するデバイスのMACアドレスを入力します。

ステップ 5：Applyをクリックして、設定を保存します。

ARPエントリの編集

このセクションでは、200/300シリーズマネージドスイッチ上の特定のARPエントリのプロパティを編集する方法について説明します。

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、IP Configuration > ARPの順に選択します。ARPページが開きます。

ステップ 2：ARP Tableセクションで、編集するARPエントリのチェックボックスにチェックマークを入れて、Editをクリックします。Edit ARPウィンドウが表示されます。

ステップ 3：IP Addressドロップダウンリストで、デバイスの使用可能なIPアドレスを選択します。

ステップ 4：ダイナミックIPアドレスを使用している場合は、StatusフィールドでDynamicをクリックします。エントリにスタティックIPアドレスが追加されている場合は、Staticをクリックします。

ステップ 5：Applyをクリックして、設定を保存します。

ステップ6:（オプション）ARPエントリを削除するには、削除するARPエントリのチェックボックスをオンにして、Deleteをクリックします。