目的

ネットワークでは、システム時間の設定が非常に重要です。その主な理由は二つあります。まず、同期ネットワーク、つまり、すべてのデバイスが同じ時刻を持つネットワークでは、ファイルが変更され、その変更のための新しい時刻が確立された場合に、ネットワークを通じてファイルが共有される際の混乱が軽減されます。次に、セキュリティ違反が発生した場合、またはネットワークの問題をトラブルシューティングする場合は、ネットワークのアクティビティを確認するためにログファイルが重要です。正確なシステム時間では、ログファイルの情報はより正確になり、問題の解決に役立ちます。この記事では、200/300シリーズマネージドスイッチのシステム時間を設定する方法について説明します。

適用可能なデバイス

- SF/SG 200およびSF/SG 300シリーズマネージドスイッチ

[Software Version]

- 1.3.0.62

システム時刻の設定

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、Administration > Time Settings > System Timeの順に選択します。System Timeページが開きます。

ステップ 2：SNTPサーバが時刻を提供するように、Clock Source SettingsでMain Clock Source (SNTP Servers)チェックボックスにチェックマークを付けます。このオプションを選択した場合は、SNTPを設定する必要があります。詳細については、『200および300シリーズマネージドスイッチでのSNTPサーバの追加』を参照してください。

ステップ3:（オプション）代替クロックソースを使用するには、Alternate Clock Source (PC via active HTTP/HTTPS session)チェックボックスをオンにして、スイッチに接続されているコンピュータがHTTP経由で時刻を設定するようにします。

ステップ 4：SNTPサーバが設定されていない場合は、手動で時刻を設定する必要があります。[手動設定]の[日付]フィールドに、日付をYYYY-MMM-DDの形式で入力します。たとえば、2012年10月29日です。

ステップ 5：Local Timeフィールドに、場所の実際の時刻をHH:MM:SSの形式で入力します。例：12:20:38

手順 6：Time Zone Settingsの下にあるGet time zone from DHCPで、Enableチェックボックスにチェックマークを入れて、DHCPサーバからタイムゾーンが提供されるようにします。これを行う場合は、スイッチでIPアドレスがダイナミックに設定されていることを確認する必要があります。詳細については、『200/300シリーズマネージドスイッチのDHCP設定』を参照してください。

手順 7：DHCPサーバが有効になっていない場合は、[手動タイムゾーンオフセット]ドロップダウンリストで適切なタイムゾーンを選択します。

ステップ7:（オプション）夏時間を有効にするには、[Daylight Savings Settings]の[Daylight Savings]フィールドで、[Enable]チェックボックスをオンにします。

ステップ 8：夏時間が有効な場合は、[タイムセットオフセット]フィールドにオフセットの時間を分単位で入力します。タイムオフセットは、夏時間が発生したときに現在の時間に適用される加減算された時間です。

ステップ 9：夏時間が有効な場合は、[夏時間の種類]フィールドで、次のいずれかをクリックします。

- USA：夏時間は米国の仕様に従って設定されます。

- ヨーロッパ：夏時間はヨーロッパの仕様に従って設定されています。

- 日付別：お住まいの国がヨーロッパのどの国のUSAでない場合は、夏時間を日付で設定できます。次の情報を入力します。

- From：それぞれのフィールドに、日付をYYY-MMM-DDの形式で入力し、夏時間が開始する時刻をHH:MMの形式で入力します。

- To：それぞれのフィールドに、日付をYYY-MMM-DDの形式で、夏時間が終了する時刻をHH:MMの形式で入力します。

- Recurring：夏時間が毎年同じ日付に発生する場合。次の情報を入力します。

- From：それぞれのDay、Week、Monthドロップダウンリストで、それぞれの日、週、月を選択します。次に、時刻フィールドにHH:MMの形式で時刻を入力します。これは、夏時間が毎年開始される日付と正確な時刻です

- [宛先]：それぞれの[日、週、月]ドロップダウンリストで、日、週、月を選択します。次に、時刻フィールドにHH:MMの形式で時刻を入力します。これは、夏時間が毎年終了する日付と正確な時刻です。

ステップ 10：Applyをクリックして設定を保存します。