目的

ネットワークの管理者として、スイッチのインターフェイスの動作を確認することをお勧めします。適切なメンテナンスは、ネットワークのパフォーマンスにとって重要です。200/300シリーズ管理スイッチを使用すると、インターフェイスを介して送信されているパケットの数とその形式をチェックできます。さらに、インターフェイスに問題がある場合は、そのインターフェイスに接続されているケーブルの診断テストを実行して、そのステータスを確認できます。この情報を参考にして、インターフェイスのトラブルシューティングに関してより適切な判断を下すことができます。この記事では、インターフェイスの統計情報を確認する方法と、200/300シリーズマネージドスイッチのインターフェイスで銅線テストを実行する方法について説明します。

適用可能なデバイス

- SF/SG 200およびSF/SG 300シリーズマネージドスイッチ

[Software Version]

- 1.3.0.62

インターフェイスの統計情報

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、Status and Statistics > Interfaceの順に選択します。Interfaceページが開きます。

ステップ 2：インターフェイスフィールドで、次のいずれかをクリックします。

ステップ 3：[リフレッシュレート]フィールドで、次のいずれかをクリックします。

良好なパケットはユーザが送信したものとまったく同じで、データは失われず、データにエラーは発生しませんが、不良なパケットにはエラーが含まれ、送受信される情報は常に正確であるとは限りません。Receive Statisticsセクションには、次の情報が表示されます。

Transmit Statisticsセクションには、次の情報が表示されます。

- Port：ポートを分析します。ドロップダウンリストから、分析するポートを選択します。

- LAG：リンクアグリゲーショングループ(LAG)を分析します。ドロップダウンリストから、分析するLAGを選択します。LAGは、個々のインターフェイスを1つの論理リンクに結合し、最大8つの物理リンクの集約帯域幅を提供します

- No refresh：新しい情報で更新されないインターフェイスに関する情報。

- 15秒：インターフェイスに関する情報は15秒ごとに更新されます。

- 30秒：インターフェイスに関する情報は30秒ごとに更新されます。

- 60秒：インターフェイスに関する情報は60秒ごとに更新されます

- Total Bytes (Octets)：受信したオクテットの数を表示します。この数には、不良パケットの数とFCS (Frequent Check Sum)オクテットが含まれます。FCSは、フレームの有効性をチェックします。

- Unicast Packets：受信された正常なユニキャストパケットの数に関する情報を表示します。ユニキャストは、2人のユーザ間の1対1の接続です。

- Multicast Packets：受信された正常なマルチキャストパケットの数に関する情報を表示します。マルチキャストは、1人のユーザと1人以上のユーザ間の1対多の接続です。

- ブロードキャストパケット：受信された正常なブロードキャストパケットの数に関する情報を表示します。ブロードキャストは、ネットワークセグメントに属するすべてのメンバー間の接続です。

- Packets with Errors：受信したエラーのあるパケットの数に関する情報を表示します。これらのパケットは、ユニキャスト、マルチキャスト、またはブロードキャストの場合があり、送信中に破損または廃棄された可能性があります。

- Total Bytes (Octets)：送信されたオクテットの数を表示します。この数には、不良パケットの数とFCS (Frequent Check Sum)オクテットが含まれます。

- Unicast Packets：正常に送信されたユニキャストパケットの数に関する情報を表示します。

- Multicast Packets：正常に送信されたマルチキャストパケットの数に関する情報を表示します。

- ブロードキャストパケット：正常に送信されたブロードキャストパケットの数に関する情報を表示します。

ステップ4:（オプション）表示されているカウンタをすべてクリアするには、インターフェイスでClear Interface Countersをクリックします。

ステップ5:（オプション）すべてのインターフェイスのすべてのカウンタをクリアするには、Clear All Interfaces Countersをクリックします。

銅テスト

ステップ1設定ユーティリティにログインし、Administration > Diagnostics > Copper Testの順に選択します。Copper Testページが開きます。

ステップ 2：Portドロップダウンリストから、銅線テストを実行するポートを選択します。

ステップ 3：Copper Testをクリックします。警告ウィンドウが表示されます。

ステップ 4：[OK] をクリックします。

「テスト結果」セクションには、実行されたテストに関する次の情報が表示されます。

- Last Update：ポートが最後にテストされた日時が表示されます。

- 「テスト結果」 – テストされた接続の結果を表示します。次の結果が考えられます。

- OK：ケーブルが銅線テストに合格しました。

– ケーブルなし – ポートにケーブルが接続されていません。

– オープンケーブル：ケーブルは接続の片側にのみ接続されます。

– ショートケーブル：テスト中にショートが発生しました。

– 不明なテスト結果 – 一般的なエラーが発生しました。

- Distance to Fault：接続上で障害が検出された場所を表示します。

- Operational Port Status：ポートがアップ状態かダウン状態かを表示します。