目的

スイッチ上の各インターフェイスは、いくつかのモードのいずれかに分類できます。これらの各種モードはVLAN内で異なる目的に使用され、[Interface Settings] ページで設定できます。モードに設定したインターフェイスは、VLANのメンバとして追加できます。この記事では、200/300シリーズマネージドスイッチのインターフェイスのVLAN機能を管理する方法について説明します。

該当するデバイス

- SF/SG 200およびSF/SG 300シリーズ

[Software Version]

- 1.3.0.62

ポートVLANの設定

インターフェイス設定の構成

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、[VLAN Management] > [Interface Settings]を選択します。[Interface Settings] ページが開きます。

ステップ 2：[Interface Type] をクリックします。 ドロップダウンリストからインターフェイスを選択し、[Go]

- Port：スイッチ上の単一の物理ポート。

- LAG：リンクの信頼性を高めるために使用されるポートのグループ。

ステップ 3：目的のポート/LAGのチェックボックスをオンにして、[Edit] をクリックします。[Edit Interface Setting] ウィンドウが表示されます。

ステップ 4：[Interface VLAN Mode] フィールドで、目的のVLANモードに対応するオプションボタンをクリックします。

- [General]：複数のVLANのタグ付きメンバーまたはタグなしメンバーを指定できます。

- アクセス：1つのVLANのタグなしメンバー。これを選択する場合は、ステップ8に進みます。

- トランク：複数のVLANのタグ付きメンバーにすることができます。最大1つのVLANでタグなしメンバーとすることができます。

- Customer：インターフェイスをQinQモードにします。このモードでは、独自のVLAN配置を使用できます。[Customer]を選択した場合は、ステップ8に進みます。

ステップ 5：[Administrative PVID] フィールドに管理VLANを入力します。これは、タグなしフレームが分類されるVLANです。

注：ステップ6と7は、インターフェイスVLANモードが[General]の場合にのみ使用できます。

手順 6：[Frame Type] フィールドで、着信フレームの処理方法を定義するオプションボタンをクリックします。

- Admit All：すべてのフレームがスイッチによって処理されます。

- Admmit Tagged Only：タグ付きフレームだけがスイッチで処理され、他のすべてのフレームは廃棄されます。

- Admmit Untagged Only：タグなしフレームだけがスイッチで処理され、他のすべてのフレームは廃棄されます。

手順 7：[Ingress Filtering] チェックボックスをオンにして、インターフェイスがメンバになっていないVLANに属するインターフェイスに着信するすべてのフレームを廃棄します。

をクリックして変更を保存し、[Close] をクリックして[Edit Interface Setting] ウィンドウを終了します。ステップ 8：[Apply]

ポートへのVLANの割り当て

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、[VLAN Management] > [Port VLAN Membership]を選択します。[Port VLAN Membership] ページが開きます。

ステップ 2：VLANに追加するポートのオプションボタンをクリックします。

ステップ 3：Join VLANをクリックします。[Join VLAN] ウィンドウが表示されます。

ステップ 4：[Select VLAN] リストで、使用可能なVLANのいずれかを選択します。

ステップ 5：Addボタンをクリックして、選択したVLANをポートに追加します。

手順 6：[Tagging] フィールドで、次のいずれかを選択します。

- Forbidden：インターフェイスはVLANに参加できません。インターフェイスは内部VLAN 4095に割り当てられます。

- Excluded：インターフェイスはVLANのメンバーではありませんが、GVRPを介して参加できます。

- Tagged：インターフェイスは、タグ付きメンバとしてVLANに参加します。タグ付けされたメンバーは、送信する各フレームにVLANタグを付けます。

- Untagged：インターフェイスはタグなしメンバとしてVLANに参加します。  タグ付けされていないメンバーは、フレームにVLANタグを付けません。

- マルチキャストTV VLAN：このインターフェイスは、マルチキャストIPを使用してデジタルテレビ用に使用されます。

- PVID：インターフェイスのPVIDがVLANのVIDになります。

注：すべてのインターフェイスモードですべてのタグ付けオプションを使用できるわけではありません。

手順 7：Applyをクリックして設定を保存します。