目的

VLAN Ingress Rate Limitでは、特定のVLAN上のトラフィック量を制限できます。ネットワーク内の各VLANに制限を適用して、全体的なパフォーマンスを向上させることができます。この記事では、200/300シリーズマネージドスイッチでVLAN入力レート制限を設定する方法について説明します。

適用可能なデバイス

- SF/SG 200およびSF/SG 300シリーズマネージドスイッチ

[Software Version]

- v1.2.7.76

VLANレート制限の設定

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、Quality of Service > General > VLAN Ingress Rate Limitの順に選択します。VLAN Ingress Rate Limitページが開きます。

ステップ 2：[Add] をクリックします。Add VLAN Rate Limitウィンドウが表示されます。

ステップ 3：VLAN IDドロップダウンリストで、レート制限を設定するVLANを選択します。

ステップ4:認定情報レート(CIR)フィールドに、VLANが受け入れることができるデータの平均最大量を入力します。通常、この番号はISPによって指定されます。

ステップ 5：Committed Burst Size（CBS；認定バーストサイズ）フィールドに、VLANから一定時間内に送信できるデータの最大バーストサイズを入力します。この量のデータは、使用可能な帯域幅を超えた場合でも送信できます。

手順 6：Applyをクリックして、設定を保存します。

ステップ7:（オプション）VLANのCIRおよびCBSレートを編集するには、編集するエントリのオプションボタンをクリックして、Editをクリックします。

ステップ8:（オプション）VLANの入力レート制限エントリを削除するには、削除するエントリのオプションボタンをクリックして、Deleteをクリックします。