概要

Cisco Configuration Migration Toolを使用すると、Sx200、Sx300、Sx500シリーズなどの旧世代のCisco Small Businessスイッチのコンフィギュレーションファイルを、Sx250、Sx350、SG350X、Sx5555など55に5に5に5に55に5に55に5に50に50に50に0に550に0に5550を0に0から0に0に550に50に0に555変換550に0を0を0を0に0に変換できます0X

Configuration Migration Toolでは次の変換が実行されます。

- インターフェイス名を、新しいデバイスで使用される新しいインターフェイス命名規則に更新します。

– 設定を送信元デバイスから宛先デバイスに変換する際、ツールは送信元デバイスのインターフェイスからのコマンドを、宛先デバイスで同じ役割を使用するインターフェイスにマッピングしようとします。

- 新しいデバイスの類似コマンドに対してサポートされなくなったコマンドを変換します。

– このツールは、元の動作と更新された設定の動作の間で同じ機能を維持しようとします。

- サポートされていない機能のコマンドを削除します。

構成移行サービスを使用するには、次の手順に従います。

1. Sx200、Sx300、およびSx500シリーズスイッチのシステムコンフィギュレーションファイルを、Hyper Text Transfer Protocol(HTTP)またはHyper Text Transfer Protocol Secure(HTTPS)、Trivial File Transfer Protocol(TFTP)、またはSecure Copy(SCP)でバックアップします。 現在のファームウェアバージョンは1.4.x以降である必要があります。手順についてはここをクリックしてください。

2. Configuration Migration Toolを使用して、コンフィギュレーションファイルを変換します。これを行うには、この記事の手順に従います。

3. HTTP/HTTPS、TFTP、SCP、またはUSBを使用して、Sx250、Sx350、SG350X、およびSx550Xスイッチのシステムコンフィギュレーションファイルを更新します。現在のファームウェアバージョンは2.3.x以降である必要があります。手順についてはここをクリックしてください。

目的

この記事では、Configuration Migration Toolを使用して、前世代のスイッチのコンフィギュレーションファイルを変換し、変換したコンフィギュレーションファイルを使用して新しいスイッチを更新する方法について説明します。

該当するデバイス

- Sx200シリーズ

- Sx250シリーズ

- Sx300シリーズ

- Sx350シリーズ

- SG350Xシリーズ

- Sx500シリーズ

- Sx550Xシリーズ

[Software Version]

- 1.4以上：Sx200、Sx300、Sx500

- 2.3以上：Sx250、Sx350、SG350X、Sx550X

構成移行ツールを使用した変換

ステップ1：構成移行サービスページにアクセスします。

ステップ2:[Source Configuration]領域で、[Source Device Model]ドロップダウンリストからデバイスモデルを選択します。これは、バックアップコンフィギュレーションファイルで使用されるデバイスです。この例では、SG300-28スイッチが選択されています。

注：ソースデバイスモデルを選択すると、[デバイスの宛先(Device Destination)]モデルエリア内の互換性のあるデバイスが決定されます。

ステップ3：バックアップした設定ファイルを開き、すべての内容をコピーします。

ステップ4：設定ファイルを[Source Configuration]ボックスに貼り付けます。

ステップ5:[Updated Configuration（更新された設定）]領域で、[Destination Device Model（宛先デバイスモデル）]ドロップダウンリストからデバイスモデルを選択します。バックアップされたコンフィギュレーションファイルは、このスイッチに使用されるように変換されます。この例では、SG350X-48MPが選択されています。

注：[Destination Device Model]ドロップダウンには、選択したソースデバイスモデルに従って、互換性のあるデバイスがリストされます。

ステップ6:[Convert]ボタンをクリックして、選択した宛先デバイスモデルと互換性のある更新された設定ファイルにソース設定ファイルを変換します。

一番下の通知ボックスに、「Conversion completed successfully!」と表示されます。メッセージを表示します。

ステップ7:[Updated Configuration]ボックスの内容を強調表示し、[Copy to Clipboard]ボタンをクリックして、変換された構成ファイルをコピーします。

ステップ8：新しいテキストファイルを開き、コピーしたコンフィギュレーションファイルを貼り付けます。

ステップ9:[File]をクリックし、[Save]をクリックします。

ステップ10:[名前を付けて保存]フィールドにファイル名を入力し、希望の転送方法に従ってファイルをファイルの場所（ローカルドライブ、USB、TFTP、SCPサーバなど）に保存します。

注：この例では、For SG350X-48MP.txtという名前の更新された設定ファイルが、ローカルコンピュータのFirmwareフォルダに保存されます。

これで、Configuration Migration Toolを使用して、ソース構成ファイルを更新された構成ファイルに正常に変換できました。

HTTP/HTTPS、TFTP、SCP、またはUSBを使用してスイッチのシステム構成ファイルを更新するには、ここをクリックして手順を確認してください。