目的

簡易ネットワーク管理プロトコル(SNMP)は、IPネットワーク上のデバイスの管理に使用されるインターネット標準プロトコルです。SNMPメッセージは、管理対象オブジェクトに関する情報の検査と通信に使用されます。SNMPは、Management Information Base（MIB；管理情報ベース）を使用して、オブジェクト識別子(OID)を含む階層またはツリー構造のネームスペースに使用可能なオブジェクトを保存します。 OIDは、SNMPを介して読み取りまたは設定できるMIB階層内の情報を識別します。

SNMPビューはMIBオブジェクトのサブセットであり、SNMPアクセスグループに割り当てることで、MIBオブジェクト情報に対するSNMPユーザの書き込み、読み取り、および通知権限を制御できます。ビューは、MIBサブツリーのコレクションのユーザ定義ラベルです。各サブツリーIDは、関連するサブツリーのルートのOIDによって定義されます。既知の名前を使用して目的のサブツリーのルートを指定することも、OIDを入力することもできます。

この記事では、すべてのCisco Small BusinessスイッチのモデルオブジェクトIDのリストを示します。

該当するデバイス

- Sx200シリーズ

- Sx220シリーズ

- Sx250シリーズ

- Sx300シリーズ

- Sx350シリーズ

- SG350Xシリーズ

- Sx500シリーズ

- Sx550Xシリーズ

[Software Version]

- 1.1.1.2 — Sx220

- 1.4.7.05:Sx200、Sx300、Sx500

- 2.2.8.04:Sx250、Sx350、SG350X、Sx550X

Cisco Small BusinessスイッチモデルOID

Cisco Small BusinessスイッチのOIDは次のとおりです。

- Sx200シリーズ

- Sx220シリーズ

- Sx250シリーズ

- Sx300シリーズ

- Sx350シリーズ

- SG350Xシリーズ

- Sx500シリーズ

- Sx550Xシリーズ

注：プライベートオブジェクトIDは次の場所に配置されます。enterprises(1).cisco(9).otherEnterprises(6).ciscosb(1).switch001(101)。

Sx200シリーズスイッチ

モデル名

説明

オブジェクト ID

SG200-18

16 GEポート+ 2 GE特殊用途コンボポート

9.6.1.88.18.1

SG200-26

GEポートX 24 + GE特殊用途コンボポートX 2

9.6.1.88.26.1

SG200-26P

GEポートX 24 + GE特殊用途コンボポートX 2

9.6.1.88.26.2

SG200-50

GEポートX 48 + GE特殊用途コンボポートX 2

9.6.1.88.50.1

SG200-50P

GEポートX 48 + GE特殊用途コンボポートX 2

9.6.1.88.50.2

SF200-24

FEポートX 24 + GE特殊用途コンボポートX 2

9.6.1.87.24.1

SF200-24P

FEポートX 24 + GE特殊用途コンボポートX 2

9.6.1.87.24.2

SF200-48

FEポートX 48 + GE特殊用途コンボポートX 2

9.6.1.87.48.1

SF200-48P

FE1-FE48、GE1-GE4。FEポートX 48 + GE特殊用途コンボポートX 2

9.6.1.87.48.2

SG200-10FP

10ポートギガビットPoEスマートスイッチ

9.6.1.88.10.3

SF200-24FP

24ポート10/100 PoEスマートスイッチ

9.6.1.88.24.3

SG200-26FP

26ポートギガビットPoEスマートスイッチ

9.6.1.88.26.3

SG200-50FP

50ポートギガビットPoEスマートスイッチ

9.6.1.88.50.3

Sx220シリーズスイッチ

モデル名

説明

オブジェクト ID

SF220-24

SF220-24 24ポート10 100スマートプラススイッチ

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.24.1

SF220-24P

SF220-24P 24ポート10 100 PoEスマートプラススイッチ

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.24.2

SF220-48

SF220-48 48ポート10 100スマートプラススイッチ

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.48.1

SF220-48P

SF220-48P 48ポート10 100 PoEスマートプラススイッチ

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.48.2

SG220-26

SG220-26 26ポートギガビットスマートプラススイッチ

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.26.1

SG220-26P

SG220-26P 26ポートギガビットPoE対応スマートプラススイッチ

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.26.2

SG220-50

SG220-50 50ポートギガビットスマートプラススイッチ

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.50.1

SG220-50P

SG220-50P 50ポートギガビットPoE対応スマートプラススイッチ

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.50.2

SG220-28

SG220-28 28ポートギガビットスマートプラススイッチ

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.28.5

SG220-28MP

SG220-28MP 28ポートギガビットPoE対応スマートプラススイッチ

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.28.3

SG220-52

SG220-52 52ポートギガビットスマートプラススイッチ

1.3.6.1.4.1.9.6.1.84.52.5

Sx250シリーズスイッチ

モデル名

説明

オブジェクト ID

SF250-48

SF250-48 48ポート10/100スマートスイッチ

9.6.1.98.24.1

SF250-48HP

SF250-48 48ポート10/100 PoEスマートスイッチ

9.6.1.98.24.4

SG250-10P

SG250-10P 8ポートギガビットPoE対応スマートスイッチ

9.6.1.97.10.5

SG250-26

SG250-26 26ポートギガビットスマートスイッチ

9.6.1.97.26.1

SG250-26HP

SG250-26HP 26ポートギガビットPoEスマートスイッチ

9.6.1.97.26.4

SG250-26P

SG250-26P 26ポートギガビットPoE対応スマートスイッチ

9.6.1.97.26.5

Sx300シリーズスイッチ

モデル名

説明

オブジェクト ID

SG300-10

GEポートX 8、特殊用途コンボポートX 2(GE/SFP)

9.6.1.83.10.1

SG300-10MP

GEポートX 8、特殊用途コンボポートX 2(GE/SFP)

9.6.1.83.10.3

SG300-10P

GEポートX 8、特殊用途コンボポートX 2(GE/SFP)

9.6.1.83.10.2

SG300-20

16個のGEポートと4個の専用ポート（2個のアップリンクと2個のコンボポート）

9.6.1.83.20.1

SG300-28

GEポートX 24、専用ポートX 4（アップリンクX 2、コンボポートX 2）

9.6.1.83.28.1

SG300-28P

GEポートX 24、および専用ポートX 4（アップリンクX 2、コンボポートX 2）。

9.6.1.83.28.2

SG300-52

GEポートX 48、専用ポートX 4（アップリンクX 2、コンボポートX 2）

9.6.1.83.52.1

SF300-08

FEポートX 8

9.6.1.82.08.4

SF302-08

FEポートX 8、GEポートX 2

9.6.1.82.08.1

SF302-08MP

FEポートX 8、GEポートX 2

9.6.1.82.08.3

SF302-08P

FEポートX 8、GEポートX 2

9.6.1.82.08.2

SF300-24

24個のFEポートと4個のGE専用ポート：アップリンク2個とコンボポート2個

9.6.1.82.24.1

SF300-24P

24個のFEポートと4個のGE専用ポート：アップリンク2個とコンボポート2個

9.6.1.82.24.2

SF300-48

FEポートX 48、GE専用ポートX 4（アップリンクX 2、コンボポートX 2）

9.6.1.82.48.1

SF300-48P

FEポートX 48、GE専用ポートX 4（アップリンクX 2、コンボポートX 2）

9.6.1.82.48.2

SG300-52P

52ポートギガビットPoEマネージドスイッチ

9.6.1.83.52.2

SG300-52MP

52ポートギガビットPoEマネージドスイッチ

9.6.1.83.52.3

SG300-10SFP

10ポートギガビットマネージドSFPスイッチ

9.6.1.83.10.5

ESW2-350G- 52

52ポートギガビットマネージドスイッチ

9.6.1.86.52.1

ESW2-350G- 52DC

52ポートギガビットマネージドスイッチ

9.6.1.86.52.6

SF300-24MP

24ポート10/100 PoEマネージドスイッチ

9.6.1.82.24.3

SG300-28MP

28ポートギガビットPoEマネージドスイッチ

9.6.1.83.28.3

SF302-08P

FEポートX 8、GEポートX 2

9.6.1.82.08.2

SF302-08PP

8ポート10/100 PoEマネージドスイッチ

9.6.1.82.08.2

SF302-08MPP

8ポート10/100 PoEマネージドスイッチ

9.6.1.82.08.3

SG300-10PP

8ポート10/100 PoEマネージドスイッチ

9.6.1.83.10.2

SF300-24PP

8ポート10/100 PoEマネージドスイッチ

9.6.1.82.24.1

SG300-28PP

10ポートギガビットPoEマネージドスイッチ

9.6.1.83.28.2

SF300-24PP

24ポート10/100 PoEマネージドスイッチ

9.6.1.82.24.1

SG300-28PP

28ポートギガビットPoEマネージドスイッチ

9.6.1.83.28.2

SF300-48PP

48ポート10/100 PoEマネージドスイッチ

9.6.1.82.48.2

SG300-28SFP

28ポートギガビットマネージドSFPスイッチ

9.6.1.83.28.5

Sx350シリーズスイッチ

モデル名

説明

オブジェクト ID

SF350-48

SF350-48 48ポート10/100マネージドスイッチ

9.6.1.96.48.1

SF350-48P

SF350-48P 48ポート10/100 PoEマネージドスイッチ

9.6.1.96.48.5

SF350-48MP

SF350-48MP 48ポート10/100 PoEマネージドスイッチ

9.6.1.96.48.6

SG350XG-24F

SG350XG-24F 24ポート10G SFP+スタッカブルマネージドスイッチ

9.6.1.91.24.8

SG350XG-24T

SG350XG-24T 24ポート10GBase-Tスタッカブルマネージドスイッチ

9.6.1.91.24.9

SG350XG-48T

SG350XG-48T 48ポート10Gbase-Tスタッカブルマネージドスイッチ

9.6.1.91.48.9

SG350XG-2F10

SG350XG-2F10 12ポート10Gスタッカブルマネージドスイッチ

9.6.1.91.12.9

SG350-10

SG350-10 10ポートギガビットマネージドスイッチ

9.6.1.95.10.3

SG350-10P

SG350-10P 10ポートギガビットPoE対応マネージドスイッチ

9.6.1.95.10.5

SG355-10P

SG355-10P 10ポートギガビットPoE対応マネージドスイッチ

9.6.1.95.10.10

SG350-10MP

SG350-10MP 10ポートギガビットPoE対応マネージドスイッチ

9.6.1.95.10.6

SG350-28

SG350-28 28ポートギガビットマネージドスイッチ

9.6.1.95.28.1

SG350-28P

SG350-28P 28ポートギガビットPoE対応マネージドスイッチ

9.6.1.95.28.5

SG350-28MP

SG350-28MP 28ポートギガビットPoE対応マネージドスイッチ

9.6.1.95.28.6

SG350Xシリーズスイッチ

モデル名

説明

オブジェクト ID

SG350X-24

24ポートギガビットスタッカブルマネージドスイッチ

9.6.1.94.24.1

SG350X-24P

24ポートギガビットPoEスタッカブルマネージドスイッチ

9.6.1.94.24.5

SG350X-24MP

24ポートギガビットPoEスタッカブルマネージドスイッチ

9.6.1.94.24.6

SG350X-48

48ポートギガビットスタッカブルマネージドスイッチ

9.6.1.94.48.1

SG350X-48P

48ポートギガビットPoEスタッカブルマネージドスイッチ

9.6.1.94.48.5

SG350X-48MP

48ポートギガビットPoEスタッカブルマネージドスイッチ

9.6.1.94.48.6

Sx500シリーズスイッチ

モデル名

説明

オブジェクト ID

SF500-24

24ポート10/100スタッカブルマネージドスイッチ

9.6.1.80.24.1

SF500-24P

24ポート10/100 PoEスタッカブルマネージドスイッチ

9.6.1.80.24.2

SF500-48

48ポート10/100スタッカブルマネージドスイッチ

9.6.1.80.48.1

SF500-48P

48ポート10/100 PoEスタッカブルマネージドスイッチ

9.6.1.80.48.2

SG500-28

28ポートギガビットスタッカブルマネージドスイッチ

9.6.1.81.28.1

SG500-28P

28ポートギガビットPoEスタッカブルマネージドスイッチ

9.6.1.81.28.2

SG500-52

52ポートギガビットスタッカブルマネージドスイッチ

9.6.1.81.52.1

SG500-52P

52ポートギガビットPoEスタッカブルマネージドスイッチ

9.6.1.81.52.2

SG500X-24

24ポートギガビットおよび4ポート10ギガビットスタッカブルマネージドスイッチ

9.6.1.85.24.1

SG500X 24P

24ポートギガビットおよび4ポート10ギガビットPoEスタッカブルマネージドスイッチ

9.6.1.85.24.2

SG500X-48

48ポートギガビットおよび4ポート10ギガビットスタッカブルマネージドスイッチ

9.6.1.85.48.1

SG500X-48P

48ポートギガビットおよび4ポート10ギガビットPoEスタッカブルマネージドスイッチ

9.6.1.85.48.2

ESW2-550X- 48

48ポートギガビットおよび4ポート10ギガビットスタッカブルマネージドスイッチ

9.6.1.86.48.1

ESW2-550X- 48DC

48ポートギガビットおよび4ポート10ギガビットスタッカブルマネージドスイッチ

9.6.1.86.48.6

SG500-52MP

52ポートギガビット最大PoEマネージドスイッチ

9.6.1.81.5.3.0

ESW2-550X- 48DC

48ポートギガビットおよび4ポート10ギガビットスタッカブルマネージドスイッチ

9.6.1.86.48.6

Sx550Xシリーズスイッチ

モデル名

説明

オブジェクト ID

SF550X-24

24ポート10/100スタッカブルマネージドスイッチ

9.6.1.92.24.1

SF550X-24P

24ポート10/100 PoEスタッカブルマネージドスイッチ

9.6.1.92.24.5

SF550X-24MP

24ポート10/100 PoEスタッカブルマネージドスイッチ

9.6.1.92.24.6

SF550X-48

48ポート10/100スタッカブルマネージドスイッチ

9.6.1.92.48.1

SF550X-48P

48ポート10/100 PoEスタッカブルマネージドスイッチ

9.6.1.92.48.5

SF550X-48MP

48ポート10/100 PoEスタッカブルマネージドスイッチ

9.6.1.92.48.6

SG550XG-8F8T

SG550XG-8F8T 16ポート10Gスタッカブルマネージドスイッチ

9.6.1.90.16.9

SG550XG-24T

SG550XG-24T 24ポート10GBase-Tスタッカブルマネージドスイッチ

9.6.1.90.24.9

SG550XG-24F

24ポートSFP+ 10ギガビットスタッカブルスイッチ（コンボX 2、RPS対応）

9.6.1.90.24.8

SG550XG-48T

SG550XG-48T 48ポート10GBase-Tスタッカブルマネージドスイッチ

9.6.1.90.48.9