目的:

ネットワークスイッチでは、システム時間はユーザが手動で設定するか、SNTPサーバから動的に設定するか、またはシスコに関連付けられたGUIインターフェイスを実行しているPCから同期できます。SNTPサーバを選択した場合、サーバとの通信が確立されると、手動時刻設定は上書きされます。SNTP認証ページでは、SNTPサーバへの接続時に使用されるキーを設定できます。認証キーは、使用しているSNTPサーバのタイプに応じて、別のプロセスでSNTPサーバ上に作成されます。

この記事の目的は、SG200、SG300、およびSG500シリーズスイッチでSNTPネットワークタイム同期のためにSNTP認証を有効にする方法を示すことです。

注：SNTP認証を有効にするには、SNTPモードがすでに選択されている必要があります。詳細については、『200、300、および500シリーズマネージドスイッチのSNTPサーバから動的にシステム時刻を設定する』を参照してください。

適用可能なデバイス:

•Cisco Small Business 200 シリーズ マネージド スイッチ

•Cisco Small Business 300 シリーズ マネージド スイッチ

•Cisco Small Business 500 シリーズ マネージド スイッチ

ソフトウェア バージョン:

•1.3.0.59

システム時刻の設定：

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインします。デフォルトのユーザ名は「cisco」、デフォルトのパスワードは「cisco」です。

ステップ 2：Administration > Time Settings > SNTP Authenticationの順に移動します。SNTP Authenticationページが開きます。

ステップ 3：SNTP Authenticationの横にあるEnableチェックボックスにチェックマークを付けます。

ステップ 4：[APPLY] をクリックします。

ステップ 5：Addを選択して、新しいSNTP認証キーを追加します。

Add SNTP Authenticationウィンドウが開きます。

手順 6：Authentication Key IDフィールドに識別番号を入力します。

手順 7：認証キーのオプションボタンを選択し、表示されたフィールドにキー名を入力します。

オプションは次のとおりです。

– ユーザ定義（暗号化）：クライアントとサーバ間の暗号化を提供します。

– ユーザ定義（プレーンテキスト） – クライアントとサーバ間の暗号化なし

ステップ8:（オプション）この認証キーを使用してSNTPサーバからのみ同期情報を受信するようにデバイスを設定する場合は、Enableチェックボックスにチェックマークを付けます。

ステップ 9：Applyをクリックして設定を保存します。