目的

Link Layer Discovery Protocol(LLDP)を使用すると、デバイスはデバイスのネイバーを認識できます。LLDPは、デバイスのタイプ、MACアドレス、およびデバイスのIPアドレスなどの情報を提供します。この記事では、LLDPを介してSG200/300スイッチをSPAシリーズの電話機に接続する方法について説明します。この手順は、LLDPを設定できるシスコの任意のIP Phoneまたはデバイスで使用できます。

注：シスコ製品では、この接続はCisco Discovery Protocol(CDP)またはLLDPを使用して行うことができます。

適用可能なデバイス

・ SG200/300シリーズスイッチ

・ SPA500シリーズ電話

[Software Version]

・ 1.2.7.76 [SG300]

・ 7.5.4 [SPA500]

LLDP経由でSG200/300をSPA500に接続

SG200/300でのVLANの作成

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、VLAN Management > Create VLANの順に選択します。

ステップ 2：SG200/300シリーズスイッチでVLANを作成します。

注： VLANを作成するには、『200/300シリーズマネージドスイッチでのVLANの設定』に記載されている手順に従ってください。

SG200/300での音声VLAN IDの設定

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、VLAN Management > Voice VLAN > Propertiesの順に選択します。

ステップ 2：Voice VLAN IDフィールドに、音声VLANに割り当てるIDを入力します。

注：音声VLANの詳細については、『200/300シリーズマネージドスイッチでの音声VLANの設定』を参照してください。

SG200/300でのLLDPの有効化

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、Administration > Discovery - LLDP > Propertiesの順に選択します。

ステップ 2：SG200/300シリーズスイッチでLLDPを有効にするには、Enableチェックボックスにチェックマークを入れます。

注：LLDPの詳細については、『200/300シリーズマネージドスイッチでのLink Layer Discovery Protocolのプロパティの設定』を参照してください。

SG200/300でLLDP-MEDを有効にします。

LLDP-MEDネットワークポリシーは、音声やビデオなどのリアルタイムアプリケーションの一連の設定です。ネットワークポリシーは、接続されたメディアエンドポイントデバイスへの発信LLDPパケットに含まれます。次に、MEDは受信したネットワークポリシーで指定されているとおりにトラフィックを送信します。

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、Administration > Discovery - LLDP > LLDP MED Network Policyの順に選択します。

ステップ 2：LLDP-MEDがすべてのポートで有効になっていることを確認するには、LLDP MED Network Policy for Voice ApplicationチェックボックスでAutoにチェックマークを付けます。

注： LLDP-MEDの詳細については、『200/300シリーズマネージドスイッチでのLink Layer Discovery Protocol(LLDP)メディアエンドポイントディスカバリ(MED)ネットワークポリシーの設定』を参照してください。

SG200/300でCDPを無効にする

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、Administration > Discovery - CDP > Propertiesの順に選択します。

ステップ 2：SG200/300シリーズスイッチおよびSPA500のCisco Discovery Protocol(CDP)を無効にするには、Enableチェックボックスをオフにします。このプロトコルにより、デバイスはLLDPを使用せずに互いとその属性を認識できます。

ステップ 3：Web設定ユーティリティで、Administration > Discovery - LLDP> Neighbor Informationの順に選択します。

ステップ 4：デバイスを接続し、接続したデバイスがLLDPネイバー情報テーブルに表示されることを確認します。

SPA500シリーズ電話機でのCDPの無効化

Cisco Discovery Protocol(CDP)は、シスコのすべての製品で使用されているプロトコルです。このプロトコルにより、デバイスはLLDPを使用せずに互いとその属性を認識できます。CDPは、電話機のインターフェイスから、またはWebページを介して2つの方法で無効にできます。

電話インターフェイスによるCDPの無効化

ステップ 1：電話インターフェイスで、Settings > Network Configuration > Enable CDPの順に選択します。

ステップ 2：コードを入力してインターフェイスのロックを解除し、プロパティを変更します。電話機のコードは**#です。

ステップ 3：デバイスでCDPを無効にします。

Web経由のCDPの無効化

ステップ 1：電話機に接続した状態で、Web設定ユーティリティにログインし、System > CDPの順に選択します。

注：電話機には、PCから直接アクセスすることも、ユニファイドコミュニケーション(UC)デバイスからアクセスすることもできます。Web設定ユーティリティから設定を変更する場合は、インターフェイスからWeb Server Writableをイネーブルにしていることを確認します。インターフェイスでこれを有効にするには、に進み、Settings > Security Configuration > Web Server Writableの順に選択し、Yesを選択します。

ステップ 2：CDPドロップダウンリストからnoを選択し、電話機のCDPを無効にします。

ステップ 3：Saveをクリックして、変更を保存します。