目的

グリーンイーサネットは、環境に配慮し、デバイスの電力消費を削減するように設計された機能セットの一般名です。Energy Efficient Ethernet(EEE)とは異なり、グリーンイーサネットのエネルギー検出はすべてのポートで有効であるのに対し、EEEではギガバイトポートを持つデバイスだけが有効になります。

グリーンイーサネット機能は、次の方法で全体的な電力使用量を削減できます。

- エネルギー検出モード：非アクティブリンクでは、ポートは非アクティブモードに移行し、ポートの管理ステータスを維持したまま電力を節約します。このモードからフル動作モードへの回復は高速で透過的であり、フレームは失われません。このモードは、ギガビットイーサネット(GE)ポートとファストイーサネット(FE)ポートの両方でサポートされています。このモードはデフォルトで無効になっています。

- 短距離モード：この機能を使用すると、短距離ケーブルの消費電力を節約できます。ケーブル長を分析した後、さまざまなケーブル長に合わせて電力使用量を調整します。ケーブルが10ギガビットポートの場合は30 m、その他のタイプのポートの場合は50 mよりも短い場合、デバイスはケーブルを介してフレームを送信するために使用する電力が少なくて済み、エネルギーを節約できます。このモードはRJ45 GEポートでのみサポートされ、コンボポートには適用されません。このモードはデフォルトで無効になっています。

スイッチのWebベースのユーティリティのポート設定ページには、ポートごとに現在のグリーンイーサネットとEEEモードが表示され、ポートのグリーンイーサネット設定を設定できます。

注：ポートでグリーンイーサネットモードを動作させるには、グリーンイーサネットのプロパティページで対応するモードをグローバルにアクティブにする必要があります。手順についてはここをクリックしてください。

この記事では、スイッチで緑のイーサネットポートを設定する方法について説明します。

適用可能なデバイス

- Sx200シリーズ

- Sx250シリーズ

- Sx300シリーズ

- Sx350 シリーズ

- SG350X シリーズ

- Sx500 シリーズ

- Sx550X シリーズ

[Software Version]

- 1.4.7.06 — Sx200、Sx300、Sx500

- 2.2.8.04 — Sx250、Sx350、SG350X、Sx550X

スイッチのイーサネットポートの緑の設定

ポートでのグリーンイーサネットの設定

ステップ 1：スイッチのWebベースのユーティリティにログインし、Port Management > Green Ethernet > Port Settingsの順に選択します。

注：使用できるオプションは、デバイスのモデルによって異なります。この例では、SG350X-48MPスイッチが使用されています。

ステップ2:（オプション）スイッチでグローバルなグリーンイーサネット設定を行うには、Propertiesリンクをクリックします。手順についてはここをクリックしてください。

「グローバルパラメータステータス」領域には、次の情報が表示されます。

- Energy Detect Mode：このモードが有効かどうかを示します。この例では、この機能が有効になっています。

- Short Reach Mode：このモードがイネーブルかどうか。この例では、Short Reach Modeが有効になっています。

- 802.3 Energy Efficient Ethernet(EEE)モード：このモードが有効かどうか。この例では、この機能は無効になっています。

ステップ 3：Interface Typeドロップダウンリストからインターフェイスを選択します。

- Port:1つのポートだけを選択する必要がある場合は、Interface TypeドロップダウンリストからPortを選択します。

- LAG:Interface Typeドロップダウンリストから、設定するLAGを選択します。これは、LAG設定で定義されたポートのグループに影響します。

注：この例では、ユニット1のポートが選択されています。

注：Sx200、Sx250、またはSx300シリーズスイッチなどの非スタッカブルスイッチがある場合は、ステップ5に進んでください。

ステップ 4：Goをクリックして、インターフェイス上のポートまたはLAGのリストを表示します。

ポート設定テーブルには、次の情報が表示されます。

- Port：ポート番号。

- Energy Detect：ポートのエネルギー検出モードの状態。

- Administrative：エネルギー検出モードが有効かどうかを示します。

- Operational：エネルギー検出モードが現在動作可能かどうかを示します。

- Reason：エネルギー検出モードが動作していない理由。

- Short Reach：ポートのショートリーチモードの状態。

- Administrative：ショートリーチモードが有効かどうかを表示します。

- Operational：ショートリーチモードが現在動作可能かどうかを示します。

- Reason：ショートリーチモードが動作していない理由。

- Cable Length（ケーブル長）：仮想ケーブルテスター(VCT)のケーブル長（メートル単位）。

- 802.3 Energy Efficient Ethernet(EEE)：ポート上の802.3 Energy Efficient Ethernetモードの状態。

- Administrative:802.3 EEEモードが有効かどうかを示します。

- Operational:802.3 EEEモードが動作可能かどうかを表示します。

- LLDP Administrative:Link Layer Discovery Protocol(LLDP)を介したEEEカウンタのアドバタイジングが有効かどうかを示します。

- LLDP Operational:LLDPを介してアドバタイズするEEEカウンタが現在動作可能かどうかを示します。

- EEE Support on Remote：リンクパートナーでEEEがサポートされているかどうかを表示します。EEEが機能するには、ローカルデバイスとリンクパートナーでEEEがサポートされている必要があります。

ステップ 5：設定するインターフェイスに対応するエントリ番号の横にあるオプションボタンをクリックします。

注：この例では、エントリ番号4が選択されています。

手順 6：下にスクロールして、Editをクリックします。

ステップ7:（オプション）設定するインターフェイスをインターフェイスドロップダウンリストから選択します。この例では、ユニット1のポートGE4が選択されています。

注：Sx500スイッチを使用している場合、Sx200、Sx250、またはSx300シリーズスイッチなどの非スタッカブルスイッチを使用している場合は、ポートのみを選択するとUnitオプションはUnit/Slot.Ifと表示されます。

ステップ 8：インターフェイスでエネルギー検出モード機能を有効にするには、Enable Energy Detect Modeチェックボックスにチェックマークを入れます。それ以外の場合は、オフのままにします。これは、ポートがアクティブなリンクパートナーに接続されていない場合に電力を節約するために使用されます。

注：XGスイッチがある場合は、ステップ10に進んでください。

ステップ 9：Enable Short Reachチェックボックスにチェックマークを入れて、選択したインターフェイスでShort Reachを有効にします。それ以外の場合は、オフのままにします。これにより、リンクが通常処理できるよりも少ない電力でリンクを実行できます。

重要:短距離モードが有効な場合、EEEモードを無効にする必要があります。

注：Sx200、Sx250、Sx300、またはSx500シリーズスイッチがある場合、デフォルトで[Enable Short Reach]チェックボックスはグレー表示されます。このチェックボックスを有効にするには、まず、ステップ10で802.3 Energy Efficient Ethernet(EEE)を無効にし、ステップ11で802.3 Energy Efficient Ethernet(EEE)LLDPを無効にします。

ステップ 10：ギガビットポートを設定する場合は、802.3 Energy Efficient Ethernet(EEE)を有効にするEnable 802.3 EEE modeチェックボックスにチェックマークを入れます。それ以外の場合は、このオプションをオフにします。デフォルトでは有効になっています。EEEは、スイッチ上のデータアクティビティが少ない時間帯の電力消費を削減するために開発されました。

ステップ 11ポートでLLDPを介してEEE機能のアドバタイズメントを有効にするには、Enable 802.3 Energy Efficient Ethernet(EEE)LLDPチェックボックスにチェックマークを付けます。それ以外の場合は、このオプションをオフにします。802.3 EEE LLDPは、802.3 EEEモードのリンクパートナーに最適なパラメータを選択するために使用されます。

注：LLDPを無効にしても802.3 EEEモードは引き続き動作しますが、最適なパラメータはありません。

ステップ 12ApplyをクリックしてからCloseをクリックします。

SG350XおよびSx550Xシリーズスイッチ

Sx200、Sx250、Sx300、Sx500シリーズスイッチ：

XGスイッチ：

ステップ13:（オプション）Saveをクリックして、スタートアップコンフィギュレーションファイルに設定を保存します。

これで、スイッチのポートの緑のイーサネット設定が正常に設定されました。

緑色のイーサネットポート設定のコピー

ステップ 1：設定をコピーするポートに対応するエントリ番号の横にあるオプションボタンをクリックします。

注：この例では、エントリ番号4が選択されています。

ステップ 2：下にスクロールして、Copy Settingsをクリックします。

ステップ 3：toフィールドにエントリまたはポート番号を入力します。

注：この例では、ポート1 ～ 3および5が使用されます。

ステップ 4：ApplyをクリックしてからCloseをクリックします。

ステップ5:（オプション）Saveをクリックして、スタートアップコンフィギュレーションファイルに設定を保存します。

これで、緑色のイーサネットポート設定がスイッチのポートに正常にコピーされました。