目的

Simple Network Time Protocol(SNTP)は、コンピュータがインターネット経由でデータを転送する際に、ネットワークに接続されたコンピュータシステムのクロックを同期するプロトコルです。エニーキャストは、クライアントとアドレスのリスト間の接続です。マルチキャストは、1対多の接続であり、未承諾のメッセージをそれぞれのIPv4またはIPv6ローカルブロードキャストアドレス、またはマルチキャストグループアドレスに定期的に送信し、このアドレスでリッスンします。

このドキュメントの目的は、SF/SG 200およびSF/SG 300シリーズスイッチでSNTPマルチキャスト/エニーキャストを設定する方法について説明することです。

注：SNTPマルチキャスト/エニーキャストを設定するには、最初にSNTPサーバを有効にして時間を提供する必要があります。この方法については、『200/300シリーズマネージドスイッチでのシステム時間設定』を参照してください。

適用可能なデバイス

・ SF/SG 200およびSF/SG 300シリーズマネージドスイッチ

[Software Version]

・ v1.2.7.76

マルチキャスト/エニーキャスト設定

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、Administration > Time Settings > SNTP Multicast/Anycastの順に選択します。SNTP Multicast/Anycastページが開きます。

ステップ 2：SNTPマルチキャストクライアントモードを有効にするには、SNTPマルチキャストクライアントモード（クライアントブロードキャスト受信）チェックボックスをオンにします。このモードでは、スイッチはネットワーク内のすべてのSNTPサーバに時間要求パケットをブロードキャストし、応答を待ちます。

ステップ 3：SNTPエニーキャストクライアントモードを有効にするには、SNTP Anycast Client Mode (Client Broadcast Transmission)チェックボックスをオンにします。このモードでは、スイッチは手動で設定されたSNTPサーバにクエリを送信し、応答を待機します。

ステップ 4：Applyをクリックして、設定を保存します。