目的

スパニングツリー プロトコル（STP）は、複数のパスを経由してスイッチまたはブリッジが相互接続されている場合に、ループの形成を防ぎます。スパニングツリープロトコル(STP)は、ブリッジプロトコルデータユニット(BPDU)メッセージを他のスイッチと交換してループを検出し、選択したブリッジインターフェイスをシャットダウンしてループを除去することによって、802.1D IEEEアルゴリズムを実装しています。このアルゴリズムによって、2 つのネットワーク デバイス間でアクティブなパスがただ 1 つのみ存在することが保証されます。200/300シリーズマネージドスイッチは、従来のSTP、高速STP(RSTP)、およびマルチSTP(MSTP)を提供します。

この記事の目的は、3種類のSTPを実行するように200/300シリーズマネージドスイッチを設定する方法を説明することです。これにより、ネットワークにコンバージェンスとループフリートポロジが提供されます。

適用可能なデバイス

・ SF/SG 200およびSF/SG 300シリーズマネージドスイッチ

[Software Version]

•1.3.0.62

STPステータスおよびグローバル設定の設定

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、Spanning Tree > STP Status & Global Settingsの順に選択します。 STP Status & Global Settingsページが開きます。

ステップ 2：STPを有効にするには、Spanning Tree StateフィールドのEnableチェックボックスにチェックマークを付けます。

ステップ 3：STP Operation Modeフィールドで、STP動作モードのオプションボタンをクリックします。使用可能なオプションは次のとおりです。

・クラシックSTP：任意の2つのエンドステーション間に単一のパスを提供し、ループのないトポロジを実現します。

・高速STP：ネットワークトポロジを検出して、より高速なコンバージェンスを提供します。

・マルチSTP：レイヤ2ループを検出し、その解決策として、MSTPはループ内の関連ポートによるトラフィックの送信を防止します。

注： RSTPの詳細については、『200/300シリーズマネージドスイッチでのラピッドスパニングツリープロトコル(RSTP)の設定』を参照してください。

注:MSTPの詳細については、『スイッチでのマルチスパニングツリープロトコル(MSTP)の設定』を参照してください。

ステップ 4：STPがディセーブルのときにブリッジプロトコルデータユニット(BPDU)パケットを処理するには、BPDU Handlingフィールドで使用可能なオプションのいずれかをクリックします。

・ Filtering：このオプションはBPDUパケットをフィルタリングします。

・フラッディング：このオプションはBPDUパケットをフラッディングします。

ステップ 5：「パスコストのデフォルト値」フィールドで使用可能なオプションの1つをクリックして、デフォルトのパスコストを割り当てます。

・ Short：このオプションでは、ポートパスコストに1 ～ 65,535の範囲を使用します。

・ Long：このオプションでは、ポートパスコストに1 ～ 200,000,000の範囲を使用します。

手順 6：プライオリティ値をPriorityフィールドに入力します。プライオリティ値によってルートブリッジが決まります。2つ以上のデバイスのプライオリティ値が同じ場合、MACアドレスが最も小さいデバイスがルートブリッジとして選択されます。ブリッジプライオリティ値は4096ずつ増分して指定します。たとえば、4096、8192、12288などです。範囲は0 ～ 61440です。

手順 7：Hello Timeフィールドにhelloタイムを入力します。これは、ルートブリッジが設定メッセージの間に待機する間隔です。

ステップ 8：Max Ageフィールドに最大経過時間を入力します。これは、スイッチが設定メッセージを受信していない場合に使用する時間です。この時間が経過すると、スイッチはネットワークを再設定します。

ステップ 9：Forward Delayフィールドに転送遅延を入力します。これは、パケットが転送される前にブリッジがリッスンする時間です。

Designated Rootフィールドには、次の情報が表示されます。

・ブリッジID：ブリッジプライオリティとスイッチのMACアドレスを連結したブリッジID。

・ルートブリッジID：ルートブリッジのプライオリティとルートブリッジのMACアドレスを連結したルートブリッジID。

・ルートポート：このブリッジからルートブリッジへのパスコストが最小のポート。

・ルートパスコスト：このブリッジからルートまでのパスのコスト。

・ Topology Changes Counts：発生したSTPトポロジ変更の総数。

・ Last Topology Change：最後のトポロジ変更が発生してから経過した時間間隔。

ステップ 10：Applyをクリックして、設定を保存します。