目的

音声仮想ローカルエリアネットワーク(VLAN)は、Voice over Internet Protocol(VoIP)機器からのトラフィックが、IP電話、VoIPエンドポイント、音声システムなどの音声デバイスで構成される特定のVLANに割り当てられるときに使用されます。スイッチは、ポートメンバーを自動的に検出して音声VLANに追加し、音声VLANからのパケットに設定済みのQuality of Service(QoS)を割り当てることができます。音声デバイスが異なる音声VLANにある場合、通信を提供するにはIPルータが必要です。

Organizational Unique Identifier(OUI)は、Institute of Electrical and Electronics Engineers, Incorporated(IEEE)登録局によって割り当てられます。IP電話のメーカーの数は限られていて有名であるため、既知のOUI値によって、関連するフレームおよびフレームが認識されているポートが自動的に音声VLANに割り当てられます。

注：スイッチでテレフォニーOUI設定を行う方法の詳細については、ここをクリックしてください。

QoS属性は、次のいずれかのモードで音声パケットにポートごとに割り当てることができます。

- All：音声VLANに設定されたQoS値は、インターフェイスで受信され、音声VLANに分類されるすべての着信フレームに適用されます。

- テレフォニー送信元MACアドレス：音声VLAN用に設定されたQoS値は、音声VLANに分類され、設定されたテレフォニーOUIと一致するOUIを送信元MACアドレスに含むすべての着信フレームに適用されます。

WebベースのユーティリティのテレフォニーOUIインターフェイスページを使用すると、OUI IDに基づいて音声VLANにインターフェイスを追加できます。また、音声VLANでOUI QoSモードを設定するためにも使用されます。

この記事では、スイッチでテレフォニーOUIインターフェイスを設定する方法について説明します。

適用可能なデバイス

- Sx200シリーズ

- Sx250シリーズ

- Sx300シリーズ

- Sx350 シリーズ

- SG350X シリーズ

- Sx500 シリーズ

- Sx550X シリーズ

[Software Version]

- 1.4.7.06 — Sx200、Sx300、Sx500

- 2.2.5.68 — Sx250、Sx350、SG350X、Sx550X

スイッチでのテレフォニーOUIの設定

重要:次の手順に進む前に、スイッチでVLANが設定されていることを確認してください。スイッチでVLAN設定を行う方法については、ここをクリックして手順を参照してください。

ステップ 1：Webベースのユーティリティにログインし、Display ModeドロップダウンリストからAdvancedを選択します。

注：Sx200、Sx300、またはSx500シリーズスイッチがある場合は、ステップ2に進んでください。

ステップ 2：VLAN Management >Voice VLAN > Telephone OUI Interfaceの順に選択します。

注：メニューオプションは、使用しているスイッチによって異なる場合があります。この例では、SG350Xスイッチが使用されています。

ステップ 3：Interface Typeドロップダウンリストからインターフェイスを選択します。

次のオプションがあります。

- Port:1つのポートだけを選択する必要がある場合は、Interface TypeドロップダウンリストからPortを選択します。

- LAG:Interface Typeドロップダウンリストから、設定するLAGを選択します。これは、LAG設定で定義されたポートのグループに影響します。

注：この例では、ユニット1のポートが選択されています。

ステップ 4：Goをクリックして、インターフェイス上のポートまたはLAGのリストを表示します。

ステップ 5：変更するポートまたはLAGのオプションボタンをクリックします。

注：この例では、GE4がクリックされています。

手順 6：ページを下にスクロールして、Editをクリックします。

ステップ7:（オプション）設定するインターフェイスに対応するオプションボタンをクリックします。

次のオプションがあります。

- Unit:Unitドロップダウンリストから、設定するポートを選択します。これは、選択された単一のポートに影響します。

注：Sx500スイッチを使用している場合、このオプションは[ユニット/ポート]として表示されます。

- LAG:LAGドロップダウンリストから、設定するLAGを選択します。これは、LAG設定で定義されたポートのグループに影響します。

注：この例では、ユニット1のポートGE4が選択されています。

ステップ 8：インターフェイスをテレフォニーOUIベースの音声VLANのポートにするには、Telephony OUI VLAN Membershipチェックボックスをオンにします。受信したパケットがテレフォニーOUIで設定されているインターフェイスと一致する場合、そのポートは音声VLANに含まれます。

ステップ 9：インターフェイスの目的のVoice VLAN QoSモードに対応するオプションボタンをクリックします。

次のオプションがあります。

- All:QoSパラメータは、音声VLANにソートされたパケットでのみ使用されます。

- Telephony Source MAC Address:QoSパラメータは、IP電話からのパケットでのみ使用されます。

注：この例では、「All」が選択されています。

ステップ 10：ApplyをクリックしてからCloseをクリックします。

ステップ11:（オプション）Saveをクリックして、スタートアップコンフィギュレーションファイルに設定を保存します。

これで、スイッチでテレフォニーOUIインターフェイスの設定が完了しました。