目的

デフォルトでは、200/300シリーズマネージドスイッチは、Webブラウザから設定ユーティリティを使用して設定できます。管理者とスイッチ間の接続は暗号化されません。Secure Socket Layer(SSL)プロトコルと連携するHyper Text Transfer Protocol Secure(HTTPS)サービスを有効にすると、スイッチの設定ユーティリティを使用して、より安全なWebブラウザ接続を管理者に提供できます。この記事では、200/300シリーズマネージドスイッチでHTTPSサービスを有効にする方法について説明します。

適用可能なデバイス

・ SF/SG 200およびSF/SG 300シリーズマネージドスイッチ

[Software Version]

•1.3.0.62

HTTPSサービスの有効化

ステップ1:Web設定ユーティリティにログインし、Security > TCP/UDP Servicesの順に選択します。TCP/UDP Servicesページが開きます。

ステップ 2：SSLを介したグラフィカルユーザインターフェイス(GUI)へのアクセスを有効にするには、HTTPS Serviceチェックボックスをオンにします。

ステップ 3：Applyをクリックして、すぐにHTTPSサービスを有効にします。